Inhalt

Einführung

Warum kann ich nur Point-to-Point-Anrufe über meinen TANDBERG Codec tätigen?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

F. Warum kann ich nur Point-to-Point-Anrufe über meinen TANDBERG Codec tätigen?

Diese Antwort gilt für die folgenden Produkte:Antwort:

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

Sie müssen die MultiSite-Option installieren, um MultiSite-Anrufe tätigen zu können.

Überprüfen Sie Ihre Optionen im TelePresence Product System-Informationsmenü.

1. Öffnen Sie das Home-Menü, und gehen Sie zu: Einstellungen > Systeminformationen.

2. Vergewissern Sie sich, dass MultiSite unter Software > Installationsoptionen aufgeführt ist.

Überprüfen Sie Ihre Optionen mithilfe eines API-Befehls

Melden Sie sich mithilfe von SSH (Secure Shell) als Administrator beim TANDBERG Codec C90 an:

1. Führen Sie den API-Befehl aus: xStatus-Systemeinheit

2. Stellen Sie sicher, dass die Option MultiSite als True aufgeführt ist.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems