Inhalt

Einführung

Wie sollte ich mein Videozimmer ausrichten und beleuchten?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco IP Video Phone E20, Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

F. Wie sollte ich mein Videozimmer ausrichten und beleuchten?

Stellen Sie sicher, dass der Hintergrund für Videoanrufe übersichtlicher ist. Vermeiden Sie Vorhänge, Fenster oder Türen oder lenkende Kunstwerke im Hintergrund. Bedenken Sie, dass die Teilnehmer in einem Konferenzraum beim Sprechen zum Bildschirm bzw. zum anderen zeigen.Antwort:

Die Beleuchtung sollte gleichmäßig und hell sein. Ein häufiges Problem ist, wenn jemand zwischen dem System und einem Fenster sitzt. oft wird die Person nur ein dunkler Schatten. Ein weiteres häufiges Problem ist die Verwendung von Fleckenbeleuchtung, die Schatten auf das Gesicht verursacht. Sie können die Beleuchtung durch eine helle, aber nicht helle Wände (hellblau ist ideal) verbessern, die Fenster mit Vorhängen versehen und dafür sorgen, dass die Beleuchtung nicht im Bildbereich liegt.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems