Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Was sind HugePages?

Problembeschreibung

Analyse

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Analyse des Problems der hohen Speichernutzung in Cisco Virtualized Infrastructure Manager (CVIM)-Rechenknoten beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in Speicherverwaltung und HugePages in Linux verfügen.

Was sind HugePages?

Wenn Sie HugePages aktivieren, unterstützt das Betriebssystem Speicherseiten, die größer als der Standardwert sind (normalerweise 4 KB). Die Verwendung sehr großer Seitengrößen kann die Systemleistung verbessern, indem die für den Zugriff auf Seitentabelleneinträge erforderlichen Systemressourcen reduziert werden. Daher werden HugePages in der Regel eingesetzt, um Speicherlatenz zu minimieren.

Problembeschreibung

Warnungen zur hohen Speichernutzung bei CVIM-Rechenknoten, während CVIM keine Warnungen ausgelöst hat. Warnungen bezüglich der Speichernutzung können über ein Überwachungstool eines Drittanbieters oder ein Überwachungs-Dashboard gesendet werden.

Analyse

Es wurde festgestellt, dass eine hohe Speichernutzung im Betriebssystem gemäß free und  sar Befehlsausgabe in Linux.

[root@cvim-computex ~]# free -m

total    used    free   shared  buff/cache  available

Mem:           385410  365882   7602     3621       11925        8411

Swap:            2047       0   2047

[root@cvim-computex ~]# sar -r

Linux 4.18.0-193.81.1.el8_2.x86_64 (pod1-compute4.mx2) 08/24/2023 _x86_64_ (112 CPU)

12:00:46 AM kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirty

12:10:34 AM   7493576 7871200 387166528    98.10      4240  9334356 12893752    3.25  4891940 6325076      68

12:20:11 AM   7503208 7883396 387156896    98.10      4240  9337364 12872708    3.24  4885008 6328096      16

12:30:34 AM   7485648 7869540 387174456    98.10      4240  9340556 12902748    3.25  4892948 6331276      36

12:40:46 AM   7494396 7880940 387165708    98.10      4240  9343636 12866964    3.24  4886908 6334364      20

12:50:34 AM   7479616 7869772 387180488    98.10      4240  9346720 12905156    3.25  4892408 6337444      56

01:00:46 AM   7490304 7883016 387169800    98.10      4240  9349832 12860152    3.24  4885308 6340500      56

01:10:34 AM   7472248 7868672 387187856    98.11      4240  9352836 12896932    3.25  4892604 6343556      28

01:20:46 AM   7484308 7883276 387175796    98.10      4240  9355948 12867972    3.24  4885172 6346676      16

01:30:34 AM   7475092 7869596 387185012    98.11      4240  9350840 12904328    3.25  4892448 6341556      44

01:40:46 AM   7485436 7882508 387174668    98.10      4240  9353932 12864252    3.24  4885148 6344660      56

01:50:34 AM   7468840 7869520 387191264    98.11      4240  9357036 12907464    3.25  4893552 6347752     164

02:00:46 AM   7479076 7882428 387181028    98.10      4240  9360124 12861892    3.24  4886044 6350844      68

Verwenden Sie  ps  um die Prozesse mit der höchsten Speicherauslastung zu identifizieren.

[root@cvim-computex ~]# ps -aux --sort -rss

USER         PID %CPU %MEM VSZ       RSS TTY STAT  START TIME COMMAND

root      328199 1207  0.2 541893584 ?   RLl Mar12 2948779:31 /usr/bin/vpp -c /etc/vpp/vpp.conf

root        1829  0.0  0.0 379024  227692 ?  Ss    Mar12 14:21 /usr/lib/systemd/systemd-journald

Überprüfen Sie die Speicherauslastung des Containers, indem Sie die Statistiken mithilfe des  podman  Oder  docker  -Befehlen.

[root@cvim-computex ~]# podman stats

ID            NAME                 CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET IO  BLOCK IO          PIDS

2f8fdc4b63a4 fluentd_31902         --    301.2MB / 404.1GB 0.07% -- / -- 9.265MB / 89.68GB 75

34d806a30733 novalibvirt_31902     --    42.16MB / 404.1GB 0.01% -- / -- 589.8kB / 22.13MB 44

48292d2fa956 novassh_31902         --    5.882MB / 404.1GB 0.00% -- / -- 475.1kB / 167.3MB 2

7b2ce84e86b3 novacompute_31902     --    231.8MB / 404.1GB 0.06% -- / -- 761.9kB / 2.43GB  49

89c01c14ef3f neutron_vpp_31902     --    1.209GB / 404.1GB 0.30% -- / -- 0B / 7.66MB       35

Basierend auf der bereitgestellten Ausgabe zeigt sich, dass keine Prozesse eine hohe Speicherauslastung aufweisen. Darüber hinaus scheinen die Container nur wenig Speicher zu nutzen.

Die Fehlermeldung  free  zeigt weiterhin eine hohe Speicherauslastung an.

root@cvim-computex ~]# free -m

total     used   free   shared    buff/cache available

Mem:        385410   366751  7310    3496          11348   7696

Swap:         2047        5  2042

[root@cvim-computex ~]#

Fehlerbehebung

Um diese Speichernutzung zu verstehen, ist die Kenntnis des HugePage-Speichers unerlässlich.

Wenn der POD mit HugePages aktiviert ist, muss darauf geachtet werden, dass die richtige Variante verwendet wird, um sicherzustellen, dass der Systemspeicher nicht zum Starten der VMs verwendet wird. Die Nutzung von Systemspeicher für VMs kann zu CVIM-Instabilität führen, da sowohl die Workload als auch die Infrastruktur um die für die Infrastruktur reservierten Ressourcen konkurrieren.

Überprüfen Sie die HugePages:

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages

90001

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-1048576kB/nr_hugepages

0

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages

90000

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-1048576kB/nr_hugepages

0

[root@cvim-computex ~]#

nr_hugepages  ist die Gesamtzahl der HugePages.

(90001 + 90000) x 2M = 360GB ist für HugePage reserviert.

Beachten Sie außerdem, dass 5 % des gesamten physischen Speichers für normale Speicherseiten (4 KB) für die Betriebssystemnutzung reserviert sind, selbst wenn 100 % HugePage konfiguriert ist.

385 GB (insgesamt kostenlos) - 360 GB (für HugePage reserviert) = 25 GB sind für normale Seiten reserviert.

Die hohe Speichernutzung, die im  sar   und  free Befehle erwartet.

Verwenden Sie den genannten Befehl, um die tatsächliche Speichernutzung zu überprüfen.

[root@mgmt-node ~]# ip -br -4 a s br_api

br_api UP 10.x.x.x/24

[root@mgmt-node ~]# curl -sS -g -u admin:password --cacert /var/www/mercury/mercury-ca.crt https://10.x.x.x:9090/api/v1/query --data-urlencode 'query=100 * (mem_free + mem_buffered + mem_cached) / ((mem_total - sum without(NUMAnode, pagename, pagesize) (hugepages_nr)) or mem_total)' | python -mjson.tool

sample output:

{

"status": "success",

"data": {

"resultType": "vector",

"result": [

{

"metric": {

"host": "cvim-computex",

"instance": "10.x.x.x:9273",

"job": "telegraf",

"node_type": "compute"

},

"value": [

1693479719.383,

"76.16486394450624" --> Actual available memory percentage.

]

},

{

"metric": {

"host": "cvim-computey",

"instance": "10.x.x.x:9273",

"job": "telegraf",

"node_type": "compute"

},

"value": [

1693479719.383,

"76.63431887455388"

CVIM löst nur dann eine Warnung aus, wenn der verfügbare Speicher kleiner als 10 % ist.

Warnungsname - mem_available_percent

Weniger als 10 % des Systemspeichers sind verfügbar. Der reguläre 4K-Seiten-Speicher wird sowohl vom System als auch von OpenStack-Infrastrukturdiensten verwendet und umfasst keine großen Seiten. Dieser Alarm kann auf eine unzureichende RAM-Kapazität oder eine ungewöhnliche Speichernutzung durch das System oder die Infrastruktur hinweisen.