Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Vorgehensweise

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Windows-Master-Dienst über die Befehlszeile im Debugmodus gestartet wird. Diese Informationen sind hilfreich bei der Behebung von Problemen, die das Starten des Master-Services beinhalten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Tidal Scheduler 5.3.1 oder höher

- Tidal Scheduler Master

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um den Windows-Masterdienst im Konsolendebugmodus auszuführen:

1. Stellen Sie eine Remote-Verbindung her, und melden Sie sich als Administrator beim Cisco Tidal Master Scheduler-Server an.

2. Klicken Sie auf Start > Ausführen, um eine Eingabeaufforderung zu öffnen.

3. Geben Sie cmd ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

4. Geben Sie cd \Program Files\TIDAL\Scheduler\master ein, um zum Speicherort des Masterplaners zu navigieren.

Hinweis: Standardmäßig lautet der Pfad zum Master Scheduler C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master. Wenn Sie nicht auf den Standardpfad installiert haben, können Sie den Pfad im cd-Befehl ändern.

5. Geben Sie samaster.exe -debug ein.

Mit diesem Befehl wird das Master-Dienstprogramm im Debugmodus gestartet. Wenn Sie den Befehl ausführen, werden im Eingabeaufforderungsfenster Informationen gescrollt. Diese Informationen sind sehr hilfreich, wenn der Master-Dienst nicht startet und Sie keine Master-Protokolle zur Fehlerbehebung erhalten.

Dieses Bild enthält ein Beispiel für den Masterdienst, der im Debugmodus gestartet wird.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems