Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Werkzeuganforderungen

Tool-Ausführung

Option 1: PDART-Programmdatei über CLI ausführen

Option 2: PDART über UBF-Patch ausführen

Beispielbericht

PDART-Versionen

Probleme mit dem Tool

Einleitung

In diesem Dokument wird der Cisco PDART beschrieben - ein Cisco DNA Center Readiness-Tool für die Cisco Prime-Infrastruktur.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco DNA Center-Plattform und der Cisco Prime-Infrastruktur.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Cisco PDART (Cisco Prime Infrastructure Cisco DNA Center Assessment & Readiness Tool) analysiert eine Cisco Prime-Infrastruktur und beurteilt, ob Cisco DNA Center die aktuelle Bereitstellung unterstützt.

Der PDART bewertet die Cisco Prime-Infrastruktur aus folgenden Perspektiven:

1. Anwendungsfälle - Dieses Tool kann automatisch mehr als 170 Anwendungsfälle überprüfen. Es überprüft, ob diese Anwendungsfälle bereits verwendet werden oder in der Vergangenheit verwendet wurden. Anschließend wird jeder (verwendete/nur verwendete) Anwendungsfall im Vergleich zum Cisco DNA Center analysiert. Bewertet wird, ob diese Anwendungsfälle derzeit unterstützt werden, nicht unterstützt werden oder in der Roadmap für das Cisco DNA Center enthalten sind. Es gibt 23 weitere Anwendungsfälle, die manuell überprüft werden müssen. Diese werden im Bericht aufgeführt.

2. Skalierungsparameter - Dieses Tool kann neun Skalierungsparameter automatisch überprüfen und vergleicht die Skalierung mit den für die aktuelle Bereitstellung unterstützten Maximalwerten. Anschließend werden diese Skalierungsparameter mit den empfohlenen Skalierungsfaktoren für verschiedene Cisco DNA Center-Formfaktoren verglichen.

3. Berichte: Mit diesem Tool können Sie die verwendeten und geplanten Berichte ermitteln. Es vergleicht diese Berichte mit den Berichten, die für das Cisco DNA Center verfügbar sind, und bewertet, ob diese Berichte derzeit unterstützt werden, nicht unterstützt werden oder in der Roadmap enthalten sind.

4. Gerätekompatibilität: Dieses Tool kann alle verwalteten Geräte erkennen und jedes Gerät der Liste der unterstützten Geräte im Cisco DNA Center zuordnen. Dabei wird jedes Gerät auf Grundlage seiner Hardware- und Softwarekompatibilität sowie des vorhandenen Supports bewertet.

5. Prüfung der Migrationsbereitschaft - Dieser Abschnitt umfasst zehn Prüfungen, darunter grundlegende Statusprüfungen der Cisco Prime-Infrastruktur-Appliance und eine Analyse bekannter Migrationsblockierer. (Zusätzliche Validierungen sind in Kürze verfügbar.)

Der PDART ist ein benutzerfreundliches Tool, das schreibgeschützt ist und keine Auswirkungen hat. Es erfasst keine vertraulichen Informationen und sendet auch keine Informationen außerhalb der Bereitstellung.

Die Ausgabe des Tools ist einTAR GZDatei, die Folgendes enthält:

1. PDFDatei - eine zusammenfassende Analyse der aktuellen Cisco Prime-Infrastruktur und der Zuordnung zum Cisco DNA Center

2. Run logDatei - enthält Konsolenlaufprotokolle

3. JSONfile: Enthält den Bericht im JSON-Format.

4. Debug LogDatei - enthält Datenbank-Dumps (DB) für zusätzliche Informationen zum Setup

5. AP LogDatei - Liste aller Access Points (AP) und ihrer Kompatibilität

Wenn PDART über die Benutzeroberfläche ausgeführt wird, werden zwei Dateien ausgegeben:TAR GZDatei sowie diePDFDatei.

Integrierte Zusammenarbeit mit dem TAC Engines-Team von Cisco DNA Center Escalation Engineering, Sales und CX Center.

Werkzeuganforderungen

- Die Ausführung erfolgt über die Cisco Prime-Infrastruktur

- Die CLI-Option funktioniert nur mit Version 3.5 der Cisco Prime-Infrastruktur und höher

- Die UBF-Option funktioniert nur mit der Cisco Prime Infrastructure 3.7 Version und höher

- Bewertet wird die Bereitstellung für die Version 2.3.3.x des Cisco DNA Center

- Bei mehreren Cisco Prime-Bereitstellungen muss PDART für jede Bereitstellung ausgeführt werden.

- Sie muss als Benutzer-Root ausgeführt werden (eine Voraussetzung für die PDART-Ausführung nur über die CLI).

- Wenn es sich bei der Cisco Prime-Infrastruktur um ein HA-Paar handelt (konfigurierte Hochverfügbarkeitsfunktion), werden diese Verfahren hier für die Installation von PDART UBF beschrieben (eine Voraussetzung für die PDART-Ausführung nur von UBF).

Tool-Ausführung

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Tool auszuführen:

Option 1: PDART-Programmdatei über CLI ausführen

Schritt 1: Kopieren Sie die ausführbare Datei pdartvon Github zu einem beliebigen Verzeichnis in der Cisco Prime-Infrastruktur. Die aktuelle Version der ausführbaren PDART-Datei finden Sie unter: https://github.com/CiscoDevNet/PDART/.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Datei zu kopieren:

a) Ein Dateiübertragungstool wie Filezilla oder WinSCP

b) Wenn die Cisco Prime-Infrastruktur über eine Internetverbindung verfügt, laden Sie mit dem folgenden Befehl die Datei herunter:

wget --no-check-certificate https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

Beispiel:

[root@pi ~]# wget --no-check-certificate https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

--2021-07-16 00:23:44-- https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

Resolving github.com (github.com)... 140.82.113.3

Connecting to github.com (github.com)|140.82.113.3|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

Location: https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/PDART/main/pdart [following]

--2021-07-16 00:23:44-- https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/PDART/main/pdart

Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, ...

Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 14545120 (14M) [application/octet-stream]

Saving to: ‘pdart’

100%[=============================================================================================================================================================================================================>] 14,545,120 11.2MB/s in 1.2s

2021-07-16 00:23:45 (11.2 MB/s) - ‘pdart’ saved [14545120/14545120]

[root@pi ~]#

Schritt 2: Ändern Sie die Datei in eine ausführbare Datei.

[root@pi ~]# chmod 755 pdart

Ausführen desLinux file-Befehl, um sicherzustellen, dass Sie über die ausführbare Datei verfügen, und ein 'ls -l', um zu überprüfen, ob diechmodhat dem Benutzer root erlaubt, die Datei auszuführenpdart.

file pdart

ls -l pdart

Beispiel:

[root@pi ~]# file pdart

pdart: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=294d1f19a085a730da19a6c55788ec08c2187039, stripped

[root@pi ~]#

[root@pi ~]#  ls -l pdart

-rwxr-xr-x. 1 root root 14545120 Jul 16 00:23 pdart

[root@pi ~]#

Schritt 3: Ein einziger Befehl, um die Datei über die CLI auszuführen (stellen Sie sicher, dass Sie sich als Benutzer "root" angemeldet haben).

./pdart

Beispielausgabe von CLI:

[root@pi ~]# ./pdart

####################################################

###                                              ###

###          Welcome to Cisco PDART              ###

###             version: 1.05                    ###

###                                              ###

####################################################

##

## Script Start Time: 2022-06-21_14:25:35

##

######

##

## Initiating Platform Checks ...

##

...

######

##

## All Checks completed, building the PDF ...

##

## Summary page built, working on the pages with the details...

## Report built for - Device compatibility checks...

## Report built for - Scale checks...

## Report built for - Use Case checks...

## Report built for - Reporting checks...

## Report built for - Platform checks...

##

## Script End Time: 2022-06-21_14:29:33

##

******

Cisco PDART Tool has successfully completed.

PDF report, run logs and a json of the results can be found at:

PDART tarfile - /localdisk/defaultRepo/pdart.d/PDART_2022-06-21_14-25-35.tar.gz

[root@pi ~]#

Schritt 4: Ein einzigerTAR GZDatei wird vom Tool erstellt und ist am Speicherort verfügbar/localdisk/defaultRepo/pdart.d/. Die Datei kann aus Prime mit Filezilla oder WinSCP kopiert werden. Die FehlermeldungTAR GZvor oder nach der Kopie gelöscht werden.

Mit diesem Befehl wird das Starten der Datei in Ihrer Cisco Prime-Infrastruktur aufgehoben (ein optionaler Schritt).

[root@pi ~]# tar -xvf PDART_2022-06-21_14-25-35.tar.gz

PDART_report_2022-06-21_14-25-35.pdf

PDART_results_2022-06-21_14-25-35.json

PDART_runlog_2022-06-21_14-25-35.log

PDART_aps_2022-06-21_14-25-35.json

PDART_debuglog_2022-06-21_14-25-35.log

[root@pi ~]#

Option 2: PDART über UBF-Patch ausführen

PDART kann mit dieser Methode über die Benutzeroberfläche ausgeführt werden. Die ausführbare PDART-Datei ist Teil einer PatchdateiUpdated Bundle File(UBF), die von Cisco.com heruntergeladen, in Ihre Prime Instance hochgeladen und dann installiert werden muss. Root-Anmeldeinformationen sind für diese Option nicht erforderlich. Dies sind die detaillierten Schritte:

Schritt 1: Identifizieren Sie die Softwareversion, und laden Sie die entsprechende UBF-Datei von Cisco.com herunter.

Laden Sie die Datei herunter, die mitDNACAssessmentReadiness_(Zum Herunterladen der Datei ist eine CCO-Anmeldung erforderlich.)

3.10.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286329246/type/284272933/release/3.10.1

3.9.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286326052/type/284272933/release/3.9.1

3.8.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286325039/type/284272933/release/3.8.1

3.7.1 —> https://software.cisco.com/download/home/286324413/type/284272933/release/3.7.1

Hier ist ein Bild von 3.8.1:

Primeubf381

Schritt 2: Hochladen desUBF-Datei von Ihrem lokalen System aus installieren (Cisco Prime-Neuladen erforderlich).

Wenn die Datei auf das lokale System heruntergeladen wurde,UBFkann über die Benutzeroberfläche hochgeladen und installiert werden. Navigieren Sie im Hauptmenü zur Seite Software Update (Softwareaktualisierung). Klicken Sie auf Administration > Licenses and Software Updates > Software Update.

Klicken Sie auf Uploadum dieUBFan Cisco Prime.

Navigieren Sie durch den lokalen Computer, um die erforderlichenUBFDatei und klicken Sie aufOk.

Klicken Sie nach dem Hochladen der Datei auf dasInstallum die UBF zu installieren.

Klicken Sie auf Yesim Popup-Fenster angezeigt, um Cisco Prime neu zu starten und UBF zu installieren.

Cisco Prime startet neu und ist 15 bis 30 Minuten außer Betrieb.

Schritt 3: Navigieren Sie zum PDART-Bildschirm, und führen Sie PDART von hier aus.

Sobald UBF installiert ist, navigieren Sie zu dieser URL, die die PDART-Hauptseite aufruft. Klicken Sie auf RUN PDART TOOLum PDART auszuführen.

https://<Cisco Prime IP Address>/webacs/pdart.jsp

Diese Screenshots führen Sie durch die Ausführung von PDART:

Die Durchführung von PDART dauert in den meisten Fällen etwa 3-5 Minuten, in einer skalierten Konfiguration kann sie jedoch bis zu 10 Minuten dauern.

Diese Optionen werden angezeigt, sobald PDART ausgeführt wurde.

Klicken Sie auf Download PDART Reportum den PDF-Bericht von PDART anzuzeigen, oder klicken Sie aufBack to Main Page, um zur Hauptseite zurückzukehren und PDART erneut auszuführen.

Beispielbericht

Das Bild enthält die erste Seite des Berichts, die eine Zusammenfassung aller durchgeführten Prüfungen ist. Weitere Seiten enthalten weitere Details zu den durchgeführten Prüfungen.

PDART-Versionen

PDART-Version

Kommentare

Bis zu 0,09

Alle Bewertungen basieren auf DNA Center Version 2.2.2.x. UBF und Github

1.01

Alle Analysen (Anwendungsfall, Gerät, Skalierung, Berichte) basieren jetzt auf DNA Center Version 2.2.3.x. Neue JSON-Datei für alle APs und deren Kompatibilität. Der Abschnitt "Plattform" wurde in "Migrationsbereitschaft" geändert und umfasst CPU-Kerne, Gesamtspeicher, durchschnittliche CPU-Last, geplante AP-Liste und -Standorte, Gebäude ohne Längen-/Breitengradeinstellungen, Festplattennutzung und Installationsprüfungen für das Migrationstool für Phase 2. Nur Github.

1.02

Kompatibilität mit PI 3.10. Nur Github.

1.03

Überprüfung der Anzahl nicht verwalteter Geräte, mehrere Bugfixes und Abstürze bei der Gerätekompatibilität. Empfehlungen für die ISE-Servermigration Nur Github.

1.05

Beinhaltet Bugfixes. Sowohl UBF als auch Github werden unterstützt.

2.01

Alle Bewertungen basieren auf DNA Center Version 2.3.3.x. Unterstützung älterer Systeme und zusätzliche Prüfungen zur Blockierung von Migrationsvorgängen Nur auf Github verfügbar

2.02

Diese Version ist in beiden Formen erhältlich, als UBF (Update 3) auf CCO und als ausführbare Datei auf Github

Die Skalierungszahlen entsprechen den neuen Zahlen, die für Guardian veröffentlicht wurden.

Probleme mit dem Tool

Wenden Sie sich für Unterstützung zu diesem Tool an pdart-tool-support@cisco.com.

Wenn die PDART-Datei erfolgreich auf Cisco Prime heruntergeladen wurde, aber nicht ausgeführt wird, geben Sie die Ausgabe dieserLinuxBefehle:

file pdart

ls -l pdart

log files in /localdisk/defaultRepo/pdart.d/

tool run logs seen on screen (in case of CLI version)

Wenn PDART nicht über die Benutzeroberfläche ausgeführt werden kann, können Sie die Screenshots und ausgefallene Protokolle freigeben.