Inhalt

Einführung

Einführung

CVG kündigt einen neuen Mechanismus zur Bereitstellung kritischer Software-Fixes an, die als "Rolling Updates" bezeichnet werden. Rolling Updates bedeuten, dass Bugfixes früher als zuvor für den Kunden verfügbar sind.  Rolling Updates bestehen aus kleineren Batches mit Fehlerbehebungen bei kritischen oder häufig aufgetretenen Softwarefehlern.  Sie werden alle etwa 3 Wochen veröffentlicht und sind Updates für die aktuelle Wartungsversion, die zwischen den Veröffentlichungen zur Maintenance-Veröffentlichung verfügbar sind.  Eine Wartungsversion ist bekannt durch die dritte Position einer Prime Infrastructure Release-Versionsnummer, wie z. B.: 2.2.x

Das erste rollende Update ist für Prime Infrastructure 2.2.2 (eine Wartungsversion) und wird unter dem Dateinamen pi222_Update_03-4.ubf bereitgestellt.  Dieses Rolling Update ist nicht zu verwechseln mit der kommenden Version 2.2.3 (eine separate Wartungsversion), sondern bietet Fehlerbehebungen, die früher als das Warten auf die nächste Wartungsversion erfolgen, und reduziert gleichzeitig die Notwendigkeit für einzelne Point-Patches für spezifische Fehler.  Defekte, die in der Vergangenheit punktuelle Patches erfordert hätten, machen gute Kandidaten für die Aufnahme in zukünftige Roling Updates.

Eine Rolling-Aktualisierung darf nur auf der Wartungsversion installiert werden, für die sie veröffentlicht wurde.  Beispielsweise kann pi22_Update_03-4.ubf nicht auf 2.2 oder 2.2.1 installiert werden; es darf nur auf 2.2.2 installiert werden.

Das nächste Rolling Update für die Prime-Infrastruktur 2.2.2 ist Update_04-x.  Da Update_04 kumulativ ist, enthält es die Fixes von Update_03-4 und erfordert nicht, dass diejenigen, die Update_03-4 nicht installiert haben, durch vorherige Updates zurückverfolgt werden, um die Vorteile dieser Fixes zu erhalten.

Die Verfügbarkeit eines Rolling-Updates wird durch das rote runde "Software Update is Available"-Badge oben rechts in der GUI der Prime Infrastructure angezeigt. Auf der Seite für Software-Updates der Prime-Infrastruktur und auf Cisco.com werden Rolling Updates auch im Abschnitt "Critical Fixes" (Kritische Programmkorrekturen) angezeigt.  Weitere Informationen zu einem fortlaufenden Update finden Sie auf der Download-Seite der Prime Infrastructure Software von Cisco.com, wählen Sie Prime Infrastructure Patches aus, und bewegen Sie den Mauszeiger über den Dateinamen, um den Link für die Read-me-Datei der Rolling Update anzuzeigen.  Rolling-Updates gelten für eine bestimmte Wartungsversion. Rolling-Updates können nicht auf einer anderen Wartungsversion installiert werden als der, für den sie geschrieben wurden.