Inhalt

Einführung

Schrittweise Vorgehensweise

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Admin-Kennwörter auf Cisco Prime Infrastructure-Servern wiederherstellen (zurücksetzen) können. Das hier beschriebene Verfahren gilt nur für von Cisco bereitgestellte Appliances. Für Server, die als offene virtuelle Appliances/virtuelle Systeme auf vom Kunden bereitgestellter Hardware installiert sind, gibt es ein separates Verfahren.

Schrittweise Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, wenn es sich bei dem Cisco Prime Infrastructure-Server um eine von Cisco bereitgestellte Hardware-Appliance handelt. Bevor Sie dieses Verfahren beginnen, müssen Sie eine Kopie des ISO-Images auf einer DL-DVD haben.

1. Stellen Sie über die Tastatur und den Monitor oder über den seriellen Konsolenport eine Verbindung zur Einheit her.

2. Legen Sie die Wiederherstellungs-DVD in das optische Laufwerk der Einheit und starten Sie die Einheit neu. Die Konsolenverbindung oder der Monitor zeigt die Liste der Startoptionen an, wie hier gezeigt.
Available boot options:

[1] Network Control System Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Network Control System Installation (Serial Console)

[3] Recover administrator password. (Keyboard/Monitor)

[4] Recover administrator password. (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from Hard Disk.

Enter boot option and press <return>.

boot:

3. Geben Sie je nach Verbindung Option 3 oder 4 ein, um die Startoption "Recover AdministratorPassword" auszuwählen.

4. Geben Sie die Nummer ein, die neben dem Admin-Benutzernamen angezeigt wird, für den Sie das Kennwort wiederherstellen (zurücksetzen) möchten.

5. Geben Sie das neue Kennwort ein, und überprüfen Sie es mit einem zweiten Eintrag.

6. Geben Sie Y ein, um die Änderungen zu speichern und einen Neustart durchzuführen.

Zugehörige Informationen

- Unterstützung der Cisco Prime-Infrastruktur

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems