Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Verwendung von PCD als Backup-Repository

Verwendung von PCD als Recovery Repository

Verwenden von PCD als Remote-Dateisystem für Upgrades

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Prime Collaboration Deployment (PCD) als SFTP-Server (Secure File Transfer Protocol) verwendet wird, um eine Remote-Serveroption für Aufgaben wie Upgrades, Backups und Wiederherstellungen bereitzustellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Version 11.5(1) oder höher

- PCD-Version 11.6(2) oder spätere Version

- Dateiübertragungsclients (wie z.B. Filezilla) werden ebenfalls empfohlen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CUCM-Version 11.5SU6

- PCD-Version 11.6(2)

- Filezilla

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Das Disaster Recovery System (DRS), das von der Cisco Unified Communications Manager-Verwaltung oder von jedem Instant Messaging- und Presence-Knoten aufgerufen werden kann, bietet vollständige Funktionen für Datensicherung und Wiederherstellung für alle Server in einem CUCM-Cluster. Das Disaster Recovery System ermöglicht die Durchführung regelmäßig geplanter automatischer oder vom Benutzer aufgerufener Datensicherungen.

Das Disaster Recovery System führt eine Sicherung auf Cluster-Ebene durch, d. h. es sammelt Backups für alle Server in einem CUCM-Cluster an einem zentralen Standort und archiviert die Backup-Daten auf das physische Speichergerät.

Um Daten auf einem Remote-Gerät im Netzwerk zu sichern, müssen Sie über einen konfigurierten SFTP-Server verfügen. Cisco ermöglicht die Verwendung beliebiger SFTP-Serverprodukte. PCD ist jedoch das einzige SFTP, das vom Cisco Technical Assistance Center (TAC) unterstützt wird.

Konfigurieren

Verwendung von PCD als Backup-Repository

Schritt 1: Öffnen Sie Filezilla, und melden Sie sich mit den folgenden Informationen bei Ihrem PCD-Server an:

- Host: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>

- Benutzername: adminsftp

- Kennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>

- Port: 22

Schritt 2: Wählen Sie das /Sicherungsverzeichnis aus, und öffnen Sie es.

Schritt 3: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dateiliste, die leere Verzeichnisliste lautet, und wählen Sie Create Directory (Verzeichnis erstellen) aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 4: Nennen Sie Ihr neues Verzeichnis CUCM_BU, und wählen Sie OK aus.

Hinweis: Aufgrund von Linux-Zugriffsbeschränkungen ist das Erstellen neuer Verzeichnisse unter dem Stammverzeichnis ("/") nicht möglich, Sie können stattdessen ein Verzeichnis in einem beliebigen Unterverzeichnis erstellen.

Schritt 5: Navigieren Sie auf dem CUCM zu Disaster Recovery System > Backup > Backup Device > Add New.

Schritt 6: Geben Sie die im Bild angezeigten Werte ein, und wählen Sie dann Speichern aus.

- Name des Sicherungsgeräts: PCD-SFTP

- Hostname/IP-Adresse: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>

- Pfadname: /backup/CUCM_BU

- Benutzername: adminsftp

- Kennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>

Schritt 7: Navigieren Sie zu Backup > Manuelle Sicherung, wählen Sie PCD_SFTP als Sicherungsgerät aus, sowohl UCM als auch CDR_CAR als Ausgewählte Funktionen, und wählen Sie Sicherung starten aus.

Schritt 8: Nach Abschluss der Sicherung können Sie zum Dateiübertragungs-Client navigieren und die Sicherungsdateien überprüfen, wie im Bild gezeigt.

Verwendung von PCD als Recovery Repository

Schritt 1: Navigieren Sie auf dem CUCM zu Disaster Recovery System > Restore > Restore Wizard, wählen Sie PCD_SFTP als Gerät aus, und wählen Sie Next (Weiter).

Schritt 2: Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, von der Sie die Wiederherstellung durchführen möchten, und wählen Sie Weiter aus, wie im Bild gezeigt.

Schritt 3: Wählen Sie UCM und CDR_CAR aus, und wählen Sie Weiter aus.

Schritt 4: Wählen Sie die Knoten aus, die Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie dann Wiederherstellen aus.

Verwenden von PCD als Remote-Dateisystem für Upgrades

Schritt 1: Öffnen Sie Filezilla, und melden Sie sich mit diesen Informationen bei Ihrem PCD-Server an.

- Host: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>

- Benutzername: adminsftp

- Kennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>

- Port: 22

Schritt 2: Navigieren Sie zum Verzeichnis /Upgrade, und öffnen Sie es.

Schritt 3: Kopieren Sie die Upgrade-Datei vom Computer in das Verzeichnis /Upgrade, wie im Abbild gezeigt.

Schritt 4: Navigieren Sie auf dem CUCM zu Unified OS Administration > Software Upgrades > Install/Upgrade.

Schritt 5: Geben Sie die im Bild angezeigten Werte ein, und wählen Sie dann Weiter.

- Quelle: Remote-Dateisystem

- Verzeichnis: /upgrade

- Server: <IP- oder Hostname des PCD-Servers>

- Benutzername: adminsftp

- Benutzerkennwort: <Kennwort Ihrer PCD-Anwendung>

- Übertragungsprotokoll: SFTP

Schritt 6: Wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus, die Sie anwenden möchten, und wählen Sie Weiter aus.

Schritt 7: Fahren Sie bei Bedarf mit dem Upgrade fort.

Überprüfen

Die Überprüfung ist Teil des Konfigurationsprozesses.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.