Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie mit DB Visualizer eine Verbindung zur Prime Collaboration Assurance (PCA)-Datenbank herstellen. Er wird häufig vom TAC bei Sitzungen zur Fehlerbehebung verwendet.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- PCA 11,6

- DB Visualizer

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

1. Installieren Sie die DB Visualizer-Anwendung, und erstellen Sie eine neue Verbindung, wie im Bild gezeigt.

2.  Wählen Sie den DB-Treiber aus, wie im Bild gezeigt.

3. Geben Sie die Details für die Verbindung mit der DB ein, wie im Bild gezeigt.

4. Aktivieren Sie den Port für die DB-Verbindung über die PCA-CLI.

Sie müssen sich als Admin-Benutzer anmelden und dann zu Root-Benutzer wechseln und diesen Befehl dann ausführen.

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5433 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.