Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Abkürzungen

Workflow des MoP

Catalyst Switch im UltraM-Setup

Voraussetzung

Switch-Austauschverfahren

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um einen fehlerhaften Catalyst Switch in einer Ultra-M-Konfiguration zu ersetzen.

Dieses Verfahren gilt für eine OpenStack-Umgebung mit NEWTON-Version, in der Cisco Prime Access Registrar (CPAR) von ESC nicht verwaltet wird und CPAR direkt auf dem auf OpenStack bereitgestellten virtuellen System installiert ist.

Hintergrundinformationen

Ultra-M ist eine vorkonfigurierte und validierte Kernlösung für virtualisierte mobile Pakete, die die Bereitstellung von VNFs vereinfacht. Die Server, die Teil des Ultra-M-Setups sind, sind mit drei verschiedenen Switchtypen verbunden:

- Catalyst-Switch

- Leaf-Switch

- Spine-Switch

Die Netzwerktopologie einer Ultra-M-Konfiguration ist wie im Bild gezeigt:

Hinweis: Die Netzwerktopologie ist nur eine Darstellung, die Verbindungen zwischen den Switches können geringfügig variieren. Sie hängt von der bereitgestellten Lösung ab.

Dieses Dokument richtet sich an Mitarbeiter von Cisco, die mit der Cisco Ultra-M-Einrichtung und den Catalyst-Switches vertraut sind.

Abkürzungen

VNF

Virtuelle Netzwerkfunktion

CAT

Catalyst-Switch

MOP

Verfahrensweise

LAN

Local Area Network

FTP

Dateiübertragungsprotokoll

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Cisco Integrated Management Controller

Workflow des MoP

Dieses Bild zeigt den allgemeinen Workflow des Austauschverfahrens.

Catalyst Switch im UltraM-Setup

In einer UltraM-Konfiguration verarbeitet der CAT Switch die folgenden drei Netzwerke:

- Verwaltungsnetzwerk - Verbindet den CIMC-Port der UCS-Server und den Mgmt-Port der Nexus-Switches.

- OpenStack Provisioning Network - Verbindet den LAN1-Port aller UCS-Server.

- Externes Netzwerk - Schnittstelle zum nächsten Hop-Switch.

Jedes Rack in einer UltraM-Konfiguration verfügt über einen CAT Switch, der die drei oben genannten Netzwerke für die Geräte im Rack unterstützt. Da es nur einen CAT-Switch pro Rack gibt und der CAT-Switch keine Redundanz aufweist. Beim Austausch eines fehlerhaften CAT-Switches werden die vom CAT-Switch verwalteten Netzwerke beeinträchtigt. Allerdings wird kein Servicelevel-Datenverkehr von diesen Netzwerken übertragen, und während des Austauschverfahrens würden sich keine Auswirkungen auf die Services ergeben.

Voraussetzung

Schritt 1: Sichern Sie die Konfigurationsdatei vom CAT-Switch über FTP/TFTP, bevor der Switch ersetzt wird.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Schritt 2: Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion, die auf dem Switch ausgeführt wird, und notieren Sie sich diese.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Schritt 3: Überprüfen Sie die aktuelle Lizenz.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Schritt 4: Notieren Sie die mit dem Switch verbundenen physischen Kabel sowie den Portstatus.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

Switch-Austauschverfahren

Schritt 1: Installieren Sie den neuen Switch im Rack, und schließen Sie die Kabel wie angegeben an den Switch an. Die Schritte zur Switch-Installation finden Sie unter:

Catalyst 3850 Switch - Hardware-Installationsanleitung

Schritt 2: Führen Sie das Express Setup aus, um die ursprünglichen IP-Informationen einzugeben. Diese Aktion ermöglicht den Zugriff auf den Switch über die IP-Adresse für eine weitere Konfiguration. Die Schritte zum Durchführen der Express-Einrichtung finden Sie unter dem folgenden Link:

Catalyst 3850 Switch - Erste Schritte

Schritt 3: Prüfen Sie die Softwareversion des CAT-Switches, und führen Sie ein Upgrade/Downgrade auf die vorherige Software-Version über den angegebenen Link durch:

Upgrade-, Management- und Wiederherstellungsverfahren für Catalyst Switches der Serie 3850

Schritt 4: Überprüfen Sie die Lizenzstufe des neuen CAT-Switches, und stellen Sie sicher, dass diese den alten Lizenzeinstellungen entspricht.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Schritt 5: Übertragen Sie das Konfigurations-Backup auf den neuen Switch.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Schritt 6: Laden Sie den Switch nach dem Laden der Sicherungskonfiguration neu.

AL03-3850-POD2-01#reload

Schritt 7: Wenn der Switch aktiv ist, überprüfen Sie den Portstatus und stellen Sie sicher, dass er wie zuvor funktioniert.

AL03-3850-POD2-01#show int status