Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Cisco DNA Center CLI-Protokolle

Vorgehensweise

Verifizierung

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Einrichten von Protokollen im Cisco DNA Center über die CLI beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

- Sie benötigen Zugriff über eine Kommandozeile (CLI) auf das Cisco DNA Center.

- Sie benötigen maglev Secure Socket Shell (SSH)-Zugriffsrechte, um dieses Verfahren durchführen zu können.

Verwenden Sie maglev als Benutzernamen auf Port 2222.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- Cisco DNA Center 2.3.3

- Cisco DNA Center 2.3.5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Um bei der Behebung von Serviceproblemen behilflich zu sein, können Sie die Protokollierungsebene für die Cisco DNA Center-Services ändern.

Wenn Sie die Protokolle über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) festlegen möchten, können Sie dieses Dokument überprüfen.

Die Standard-Protokollierungsebene für Services ist informativ (Info). Sie können die Protokollierungsebene von informativ in eine andere Protokollierungsebene (Debug) ändern, um weitere Informationen zu erfassen.

Vorsicht: Aufgrund der Art der Informationen, die offen gelegt werden können, müssen Protokolle, die auf der Debugebene oder höher gesammelt werden, eingeschränkten Zugriff haben und können nicht lange aktiviert werden.

- Debuggen: Debugging-Meldungen

- Info: Normale, aber signifikante Zustandsmeldungen

- Warnung: Warnzustandsmeldungen

- Fehler: Fehlerzustandsmeldungen

Cisco DNA Center CLI-Protokolle

Vorgehensweise

Schritt 1: Identifizieren Sie den Port der Services.

magctl service status [service] | grep -i port

magctl service ip display | grep [service]

Schritt 2: Legen Sie das Level-Log des Service fest.

magctl service loglevel set -l debug -t [30|60] [service] [port]

Anmerkung: Es gibt nur wenige Dienste, die die Protokollstufe nicht ändern können.

In diesem Fall muss der Fehler a angezeigt werden:

magctl service loglevel set -l debug -t 30  disaster-recovery-service 8500

Could not complete the operation, either service is down or service does not support the operation

Verifizierung

Überprüfen Sie die Änderungen.

magctl service loglevel display [service] [port]