Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Voreinstellungen für die Benutzeroberfläche festlegen

Kennwort-Verschleierung

Benutzerzugriff

Einleitung

In diesem Dokument werden die erforderlichen Schritte zum Konfigurieren der Kennwortverschleierung für Geräte beschrieben, die vom Field Network Director (FND) verwaltet werden.

Voraussetzungen

Diese Funktion ist erst ab Version 4.9.1 verfügbar.

Voreinstellungen für die Benutzeroberfläche festlegen

Wenn ein Gerät in FND integriert wird, sind die Anmeldeinformationen des Geräts für alle Benutzer mit GUI-Zugriff sichtbar. Netzwerkadministratoren schränken diese Transparenz gern ein.

Ein Administrator kann die Voreinstellungen definieren, um die Benutzeroberfläche anzupassen. Die Option "Preferences" (Voreinstellungen) befindet sich in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche.

Kennwort-Verschleierung

Die Option Gerätekennwort anzeigen ist nur für die Stammbenutzer und den Benutzer mit der Berechtigung Geräteanmeldeinformationen verwalten verfügbar. Für andere Benutzer ist diese Option nicht verfügbar.

Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gerätekennwort anzeigen, und klicken Sie auf Anwenden, um die Geräteanmeldeinformationen auf der Seite Gerätedetails auf der Registerkarte Konfigurationseigenschaften anzuzeigen.

Benutzerzugriff

Root-Benutzer haben die Möglichkeit, ihre Einstellungen zu ändern.

Benutzer mit der Berechtigung Manage Device Credentials (Anmeldeinformationen für Gerät verwalten) können die Einstellung ändern, um die Option show device password (Gerätekennwort anzeigen) einzuschließen.

Die Voreinstellung für das Feld "show device password" ist standardmäßig deaktiviert.

Wenn die Option show device password (Gerätekennwort anzeigen) entweder vom Root-Benutzer oder von einem Benutzer mit der Berechtigung Manage Device Credentials (Geräteanmeldeinformationen verwalten) ausgewählt wird.