Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Vorgehensweise

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein UCS-Serverprofil für einen Standalone-Server angefordert, erstellt und bereitgestellt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Dieses Verfahren kann für eigenständige Server der Serien M5, M6 und M7 durchgeführt werden.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Dieses Verfahren kann für eigenständige Server der Serien M5, M6 und M7 durchgeführt werden.

Vorgehensweise

Navigieren Sie zur Cisco IMC-Webseite für das Gerät, für das ein Antrag gestellt werden kann.

Serverstandort

Navigieren Sie anschließend zu Admin > Device Connector (Admin > Geräteanschluss).

Device Connector

Überprüfen Sie, ob der Server die Intersight-Cloud oder die Intersight-Appliance erreichen kann.

Ändern Sie unter Einstellungen die Proxykonfiguration und den Zertifikats-Manager.

Geräteeinstellungen

Proxy-Konfiguration

Sobald die Verbindung zum Cisco Intersight-Portal hergestellt wurde, können Sie das Gerät anfordern. Kopieren Sie dazu die Geräte-ID und den Antragscode, und melden Sie sich dann bei Ihrem Intersight-Konto an.

Geräte-ID und Forderungscode

Navigieren Sie im Intersight-Portal zu Admin > Targets.

Klicken Sie auf Neues Ziel anfordern.

Neue Ziele anfordern

Wählen Sie unter Computing/Fabric die Option Cisco UCS Server (Standalone) aus, und klicken Sie auf Start.

Cisco UCS-Server

Fügen Sie auf der Seite Allgemein sowohl die Geräte-ID als auch den Anspruchscode ein.

Wenn Sie die Ressourcengruppe auswählen, können Sie die Organisationen angeben, denen das Gerät hinzugefügt werden soll. Dies ist nicht obligatorisch.

Standardmäßig ist Ressourcengruppe = Alle.

Klicken Sie auf Anspruch.

Allgemeine Seite

Wenn Sie erfolgreich sind, sehen Sie das Gerät unter Ziele.

Alle Ziele

Nachdem der Server Intersight korrekt hinzugefügt wurde, können Sie ein UCS-Serverprofil erstellen.

Klicken Sie auf Konfigurieren > Profile und dann auf UCS-Serverprofile.

UCS-Serverprofile

Klicken Sie auf UCS-Serverprofil erstellen.

UCS-Serverprofil erstellen

Nennen Sie das Serverprofil, und wählen Sie Standalone Server on Target Platform (Eigenständiger Server auf Zielplattform) aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

Eigenständige Serverzuweisung

Wählen Sie im Bildschirm "Serverzuweisung" den Standalone-Server aus, und klicken Sie auf Weiter.

Bildschirm "Server Assignment"

Weisen Sie in den nächsten fünf Schritten die Serverrichtlinien entsprechend Ihren Anforderungen zu. Klicken Sie auf Zusammenfassung und Bereitstellen, um den Vorgang abzuschließen.

Bereitstellung von Server-Zusammenfassungen

Intersight kann die Konfiguration validieren und, falls korrekt, den Status überprüfen.

Endgültige Profile

Jetzt können Sie Ihren UCS Standalone-Server über Intersight verwalten.