Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Komponenten

Hintergrund

Topologie

Konfigurieren

Interview-Konfiguration

Port-Richtlinie

VSAN-Bereich

VSAN-Richtlinie

UCS-Domänenrichtlinie

MDS-Konfiguration

Verifizieren in MDS

Verifizierung im UCS

Fehlerbehebung

Verwandte Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die SAN-Port-Channel-Konfiguration zwischen Fabric Interconnect 64108 im von Intersight verwalteten Fibre Channel End-Host-Modus und einem MDS 9148 mit FC 16-GB-Transceivern beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

- Fabric Interconnect 64108 von Intersight verwaltet

- MDS 9148S 16 G

- Fabric Interconnect 64108 im Fibre Channel-End-Host-Modus mit einem MDS 9148 verbunden.

Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Fabric Interconnect 64108 im Fibre Channel-End-Host-Modus Version: 4,3 (2a)

- MDS-Modell:  MDS 9148S 16G Version: 9.3(2)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrund

SAN-Port-Channel

SAN-Port-Channels beziehen sich auf die Aggregation mehrerer physischer Schnittstellen zu einer logischen Schnittstelle, um eine höhere aggregierte Bandbreite, Lastenausgleich und Verbindungsredundanz bereitzustellen.

Vsan

Ein VSAN ist ein virtuelles Storage Area Network (SAN). Ein SAN ist ein dediziertes Netzwerk, das Hosts und Speichergeräte miteinander verbindet, um primär SCSI-Datenverkehr auszutauschen. In SANs verwenden Sie die physischen Verbindungen, um diese Verbindungen herzustellen. Eine Reihe von Protokollen wird über das SAN ausgeführt, um Routing, Naming und Zoning zu verarbeiten. Sie können mehrere SANs mit unterschiedlichen Topologien entwerfen.

Vorteile

・ Isolierung des Datenverkehrs - Der Datenverkehr ist innerhalb der VSAN-Grenzen enthalten, und die Geräte befinden sich nur in einem VSAN. Auf diese Weise wird bei Bedarf eine absolute Trennung zwischen den Benutzergruppen sichergestellt.

・ Skalierbarkeit - VSANs werden über eine einzige physische Fabric gelegt. Die Möglichkeit zur Erstellung mehrerer logischer VSAN-Schichten erhöht die Skalierbarkeit des SAN.

・ Pro-VSAN-Fabric-Services: Die Replikation von Fabric-Services auf VSAN-Basis bietet eine höhere Skalierbarkeit und Verfügbarkeit.

・ Redundanz - Mehrere VSANs, die auf demselben physischen SAN erstellt werden, stellen Redundanz sicher. Wenn ein VSAN ausfällt, wird der redundante Schutz (für ein anderes VSAN im selben physischen SAN) über einen Backup-Pfad zwischen dem Host und dem Gerät konfiguriert.

・ Einfache Konfiguration - Benutzer können zwischen VSANs hinzugefügt, verschoben oder geändert werden, ohne die physische Struktur eines SANs zu ändern. Die Verschiebung eines Geräts von einem VSAN in ein anderes erfordert nur die Konfiguration auf Port- und nicht auf physischer Ebene

Topologie

Dieses Beispiel zeigt eine SAN-Port-Channel-Konfiguration zwischen einem von Intersight verwalteten FI und MDS. Verwendete Schnittstellen fc1/1 und fc1/2 für Fabric Interconnect und fc1/11 und fc1/12 für MDS.

Konfigurieren

Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Melden Sie sich bei der SSH-Sitzung des MDS-Geräts an, und melden Sie sich beim Intersight-Konto an.

Interview-Konfiguration

Port-Richtlinie

Schritt 1: Erstellen einer Port-Richtlinie

Port-Richtlinie erstellen

Schritt 2:  Suchen Sie im Suchfeld nach Port, wählen Sie Port aus, und klicken Sie auf Start.

Port-Richtlinie auswählen

Schritt 3: Schreiben Sie im Namensfeld den Namen der Port-Richtlinie, wählen Sie das Switch-Modell (Fabric Interconnect-Modell) aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Next (Weiter).

Definieren des Portrichtliniennamens und des Fabric Interconnect-Modells

Schritt 4: Wählen Sie die Port-Größe für den Fibre Channel (FC)-Datenverkehr aus. Wenn Sie die FC-Ports auswählen und auf die Schaltfläche Next (Weiter) klicken, wird ein blauer Kreis angezeigt.

Port-Auswahl

Schritt 5: Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Nächste Schaltfläche

Schritt 6. Finden Sie Port Channels Registerkarte und klicken Sie dann in Port Channel erstellen Schaltfläche.

Port-Channel erstellen

Schritt 7: Wählen Sie im Feld "Role" die Option FC Uplink Port Channel aus.

FC-Uplink-Port-Channel-Rolle auswählen

Schritt 8:  Schreiben Sie in die Port-Channel-ID die Port-Channel-ID, schreiben Sie in die VSAN-ID die VSAN-ID, und wählen Sie Admin Speed aus.

Wählen Sie Admin-Geschwindigkeit, Port-Channel-ID und VSAN-ID aus.

Schritt 9: Wählen Sie die mit dem MDS verbundenen Ports aus, um die Port-Channel-Konfiguration zu erstellen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Wählen Sie die mit dem MDS verbundenen Ports aus.

VSAN-Bereich

Die Rollen für einen FC-Port sind:

- FC-Uplink - FC-Datenverkehr läuft über den FC-Uplink-Port. Um die Rolle eines FC-Ports als FC-Uplink-Port festzulegen, muss der VSAN-Bereich des Ports als Storage und Uplink oder als Uplink in der VSAN-Konfigurationsrichtlinie erstellt worden sein.

- FC Storage: FC-Port fungiert als Storage-Port. Um die Rolle eines FC-Ports als FC-Storage-Port festzulegen, muss der VSAN-Bereich des Ports als Storage und Uplink oder als Storage in der VSAN-Konfigurationsrichtlinie erstellt worden sein. Außerdem muss sich die FC im Schaltmodus befinden.

- Unconfigured (Nicht konfiguriert) - Unconfigured (Nicht konfiguriert) ist die Standardrolle des Ports.

VSAN-Richtlinie

Schritt 1: Wählen Sie "Policy erstellen".

Policy erstellen

Schritt 2: Schreiben Sie im Suchfeld vsan, wählen Sie vsan aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

VSAN auswählen

Schritt 3: Schreiben Sie im Feld den Namen der VSAN-Richtlinie, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

VSAN-Richtliniennamen definieren

Schritt 4: Aktivieren Sie die Uplink-Trunking-Option, und wählen Sie Add VSAN (VSAN hinzufügen).

Trunking aktivieren und VSAN hinzufügen

Schritt 5: Schreiben Sie den VSAN-Namen in das Feld, wählen Sie im VSAN-Bereich die Uplink-Option aus, und schreiben Sie die VSAN-ID und die FCoE-VLAN-ID. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche Hinzufügen aus.

VSAN hinzufügen

Schritt 6: Wählen Sie die Schaltfläche "Erstellen".

VSAN-Richtlinie erstellen

UCS-Domänenrichtlinie

Schritt 1: Wählen Sie Profile aus, suchen Sie nach UCS-Domänenprofilen, und wählen Sie Create UCS Domain Profile aus.

UCS-Domänenprofil erstellen

Schritt 2: Schreiben Sie den Namen des Domänenprofils in das Feld, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

UCS-Domänenprofil definieren

Schritt 3: Wählen Sie den Domänennamen aus, um das UCS-Domänenprofil zuzuweisen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.

Anmerkung: Es ist wichtig, dass Fabric Interconnect kein Domänenprofil zugewiesen ist. In diesem Fall müssen Sie zuerst die Zuweisung des UCS-Domänenprofils aufheben.

Domänennamen auswählen

Schritt 4: Klicken Sie in der VSAN-Konfiguration von Fabric Interconnect A auf Richtlinie auswählen.

VSAN-Richtlinie auswählen

Schritt 5: Suchen Sie die erstellte VSAN-Richtlinie, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Erstellen einer VSAN-Richtlinie auswählen

Schritt 6: Klicken Sie auf der Registerkarte "Port-Konfiguration" auf Richtlinie auswählen.

Port-Richtlinie auswählen

Schritt 7: Wählen Sie die konfigurierte Port-Richtlinie aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.

Port-Richtlinie auswählen

Schritt 8: Suchen Sie im Netzwerkabschnitt nach der System-QoS, und klicken Sie auf Richtlinie auswählen.

QoS-Richtlinie auswählen

Schritt 9: Wählen Sie Neu erstellen.

Neue QoS erstellen

Schritt 10.  Geben Sie im Namensfeld den Namen der QoS-Richtlinie ein, und wählen Sie Weiter aus.

Definieren des QoS-Richtliniennamens

Schritt 11: Ändern Sie die MTU-Werte, wählen Sie die QoS-Priorität aus, und wählen Sie Erstellen aus.

Ändern von MTU und Richtliniendetails

Schritt 12: Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus

Schritt 13: Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Konfiguration des UCS-Domänenprofils. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bereitstellen.

Bereitstellung des UCS-Domänenprofils

Anmerkung: Bei der Bereitstellung von UCS-Domänenprofilen muss der Fabric Interconnect in der Domäne neu gestartet werden, was zu einer Unterbrechung des Datenverkehrs über diesen FabricPath führen kann.

MDS-Konfiguration

Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit MDS, und melden Sie sich als lokaler Benutzer an.

MDS# configure terminal

MDS(config)# feature npiv

MDS(config)# vsan database

MDS(config-vsan-db)#vsan 8

MDS(config-vsan-db)#vsan 8 interface fc1/11-12

MDS(config)#interface fc1/11-12

MDS(config-if)#channel-group 8

MDS(config-if)#no shutdown

MDS(config-if)#exit

MDS(config)#interface port-channel 8

MDS(config-if)#switchport trunk mode on

MDS(config-if)#switchport trunk allowed vsan 8

switchport trunk allowed vsan add 1

MDS(config-if)#exit

Verifizieren in MDS

Nützliche Befehle:

MDS# show npiv status

MDS# show interface brief

MDS# show fcdomain domain-list

MDS# show flogi database

MDS# show interface port-channel <id>

MDS# show flogi database

MDS# show port-channel summary

MDS# show vsan usage

MDS# show port-channel internal event-history errors

MDS# show port-channel database

Verifizierung im UCS

Nützliche Befehle:

UCS# connect nxos

UCS(nx-os)# show interface brief

UCS(nx-os)# show san-portchannel summary

UCS(nx-os)# show vsan membership

UCS(nx-os)# show interface san-port-channel <id>

UCS(nx-os)# show interface fc <id>

UCS(nx-os)# show npv flogi-table

UCS(nx-os)# show vsan usage

UCS(nx-os)# show san-port-channel internal event-history errors

UCS(nx-os)# show san-port-channel database

Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie, ob beide Seiten übereinstimmende VSANs zulassen.

- Überprüfen Sie, ob die FC-Schnittstellen aktiv sind

- Überprüfen Sie den Port-Channel-Status auf beiden Seiten.

- Stellen Sie sicher, dass beide VSANs erstellt werden.

- Port-Channel-Schnittstellen auf Trunk-Konfiguration überprüfen

- NPV überprüfen ist aktiviert.

- VSAN-Mitgliedschaft überprüfen

- Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellen einem Port-Channel zugeordnet sind.

- Prüfen, welche FC-Schnittstellen zwischen Fabric Interconnect und MDS verbunden sind

Verwandte Informationen

Konfiguration der Interview-VSAN-Domänenrichtlinie

Konfigurieren von Fibre Channel-Schnittstellen

Konfigurieren von UCS-Domänenprofilen

Konfigurieren von Port-Channels