Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Kopieren der Gerätekonfigurationssicherung auf dem lokalen Evolved Programmable Network Manager (EPNM) oder Remote-Server beschrieben.

Beitrag von Jaminder Singh Bali, Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen

- EPNM

- Verbindung mit dem EPNM Application Server GUI und CLI mit Shell-Zugriff

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf EPNM mit der Softwareversion 5.x.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Problem

Die Konfigurationssicherung der Geräte auf dem lokalen EPNM/Remote-Server konnte nicht kopiert werden.

Lösung

1. Methode für lokales oder Remote-Repository erstellen

epnm50/admin#

epnm50/admin# config t

epnm50/admin(config)# repository testconfigbackup

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# url sftp://< IP address of local or remote server>/localdisk/sftp/ccmbackup

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# user test password plain cisco123

epnm50/admin(config-Repository-testconfigbackup)# end

- Wählen Sie ein Repository aus Config Archive(EPNM GUI->Inventory->Config Archive-> Click on Backup to Repository) und klicke auf Run. Stellen Sie sicher, dass das für Backups erstellte Verzeichnis über die entsprechenden Berechtigungen zum Erstellen von Dateien auf dem Remote-Server verfügt.

- Um die auf dem lokalen oder Remote-Server erfasste Konfiguration zu überprüfen, führen Sie den Befehl

epnm50/admin# show repository testconfigbackup

CiscoPrime-epnm50_ConfigArchive_2022-07-13_17-25-40.zip

epnm50/admin#

Lokaler/Remote-Server

root@epnm60 ccmbackup]# ls -lrt

total 4880

-rw-rw-r--. 1 root gadmin       0 Jul 13 17:32 abc.cfg

-rw-rw-r--. 1 test gadmin       0 Jul 13 17:39 cde.cfg

-rw-r--r--. 1 test gadmin 4995674 Jul 13 17:40 CiscoPrime-epnm50_ConfigArchive_2022-07-13_17-25-40.zip

2) API-Aufrufmethode

Wir können auch die RESCONF-API verwenden, um die Konfigurationssicherung aller Geräte oder bestimmter Geräte auf einem beliebigen Northbound-Server abzurufen.

https ://

/webacs/api/v1/data/BulkUnsanitizedConfigArchives?.full=true

In den API-Aufruflisten werden alle einzelnen APIs pro Gerät als

https ://

/webacs/api/v1/data/BulkUnsanitizedConfigArchives