Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Validierung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen NFS-Fehler mit "Veraltetem Dateihandle" beheben und beheben, wenn der Befehl df -h im Cisco DNA Center ausgeführt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

- Linux-Kenntnisse im Dateisystemmanagement

- NFS v3 oder v4 - Informationen

- Zugriff auf die maglev CLI Full Bash Shell

- NFS-IP-Adresse oder Hostname und NFS-Verzeichnispfad

Verwendete Komponenten

- Cisco DNA Center 2.3.3 Maglev-CLI

- NFS v4

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Cisco DNA Center-Komplett-Backups (Absicherung) können fehlschlagen, weil das NFS nicht richtig gemountet ist, selbst wenn Sie sehen, dass es erfolgreich in den Cisco DNA Center-Backup-Einstellungen konfiguriert wurde. Wenn Sie die Dateisysteme in Cisco DNA Center mit dem Befehl df -h überprüfen, sehen Sie, dass Sie am Anfang der Befehlsausgabe Fehlerzeilen erhalten: DF: /data/nfs: Veralteter Dateihandle

Dieser NFS Stale Handle-Dateifehler kann in jedem Linux-System aus mehreren Gründen vorhanden sein. Der häufigste Grund ist, dass sich der eingesetzte Dateiinode auf dem Plattengerät verändert hat. Wenn beispielsweise ein Dienst oder eine Anwendung eine Datei öffnet oder erstellt, löscht und schließt sie und versucht dann erneut, auf dieselbe Datei zuzugreifen oder sie zu löschen, sodass der Verweis auf diese Datei veraltet oder ungültig ist. Mit anderen Worten, ein Dateihandle wird veraltet, wenn die Datei oder das Verzeichnis, auf die bzw. das vom Handle verwiesen wird, von einem anderen Host entfernt wird, während der Client weiterhin einen aktiven Verweis auf das Objekt enthält.

Beispiel:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$   df -h

df: /data/nfs: Stale file handle

Filesystem                                      Size  Used Avail Use% Mounted on

udev                                            189G     0  189G   0% /dev

tmpfs                                            38G  9.4M   38G   1% /run

/dev/sdb2                                        47G   28G   18G  62% /

tmpfs                                           189G     0  189G   0% /dev/shm

tmpfs                                           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock

tmpfs                                           189G     0  189G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sdb4                                       392G  123G  250G  34% /data

/dev/sdb3                                       239M  163M   76M  69% /boot/efi

/dev/sdc3                                       166G  5.6G  152G   4% /var

/dev/sdc1                                       671G  102G  536G  16% /data/maglev/srv

/dev/sdc2                                       923G  175G  702G  20% /data/maglev/srv/maglev-system

/dev/sdd1                                       5.2T  127G  4.9T   3% /data/maglev/srv/ndp

glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/default_vol  923G  187G  699G  22% /mnt/glusterfs/default_vol

glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/ndp_vol      5.2T  181G  4.9T   4% /mnt/glusterfs/ndp_vol

tmpfs                                            38G     0   38G   0% /run/user/1234

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$

Eine ähnliche Ausgabe bietet der Befehl magctl sts backup mount display.

Beispiel:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ magctl sts backup mount display

ERROR: df: /data/nfs: Stale file handle

Anmerkung: Mehrere veraltete Dateihandle-Fehler können auch für denselben NFS-Server mit verschiedenen Mounting Points gefunden werden. Die Lösung kann auf jeden veralteten Dateihandhabungsfehler angewendet werden.

Lösung

1.- Entfernen Sie die NFS-Einstellungen, um das NFS aus dem System zu löschen. Navigieren Sie zu Cisco DNA Center Menü > Einstellungen > Sicherung und Wiederherstellung > Konfigurieren > Cisco DNA Center (NFS), und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

2.- Validieren Sie den veralteten NFS-Montagepunkt im System, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

$ Mount | grep -i <NFS_IP_ADDRESS_OR_FQDN>

Beispiel:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ mount | grep -i 192.168.100.1

192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data on /data/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,acregmin=60,acdirmin=60,soft,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.10.16.2,local_lock=none,addr=10.10.16.3)

Auch für den gleichen NFS-Server mit verschiedenen Mount-Punkten können mehrere Ergebnisse gefunden werden. Sie können alle abgehängt werden müssen.

Tipp: Wenn die sichere Shell in der maglev-CLI (magshell) aktiviert ist, können Sie den Befehl _shell ausführen, um den vollständigen bash zu aktivieren. Sie können einen Token vom TAC anfordern, um den Zugriff auf die vollständige Maglev-Bash-Shell zu gewähren, abhängig von der Cisco DNA Center-Version.

3.- Manuelles Unmounten des NFS-Mounting-Points, der den Fehler "Stale file handle" in den Dateisystemen liefert, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

$ sudo umount <NFS_IP_ADDRESS_OR_FQDN>:/remote/NFS/Pfad/lokal/montierbar/Punkt

Beispiel:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ sudo umount 192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data /data/nfs

4.- Sobald Sie das NFS aus dem Dateisystem entmountet haben, können Sie den Befehl df -h doppelt überprüfen und überprüfen, dass Sie den Fehler "Stale file handle" nicht mehr sehen. Wenn Sie noch einen Eintrag für veraltete Dateizugriffe sehen, gehen Sie erneut durch die Schritte 2 und 3, da das NFS verschiedene Mounting Points haben kann, die ebenfalls verwendet wurden, und sie müssen ebenfalls entmountet werden.

5.- Navigieren Sie abschließend zum Cisco DNA Center-Menü > Einstellungen > Sichern und Wiederherstellen > Konfigurieren > Cisco DNA Center (NFS), und konfigurieren Sie das NFS neu.

Validierung

Überprüfen Sie, ob das NFS nun korrekt gemountet ist, ohne dass weitere "veraltete Dateihandle"-Fehler auftreten. Führen Sie dazu den Befehl df -h aus, und überprüfen Sie den NFS-Mount-Punkt der Backup-Einstellungen mit magctl:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~ $ magctl sts backup mount display

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+

| remote                                   | type | used       | available  | percentage |

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+

|192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data/ | nfs4 | 6369873920 | 3744850944 | 63%        |

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+