Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Ereignisbasierte Synchronisierung überspringen

Einleitung

In diesem Dokument wird ein Verfahren zum Überspringen der ereignisbasierten Synchronisierung in Cisco DNA Center Inventory beschrieben.

Hintergrundinformationen

Es wird empfohlen, die Cisco DNA Center-Software Version 2.3.3.x oder höher zu verwenden.

Ereignisbasierte Synchronisierung überspringen

Immer wenn ein Zugangsport eines Netzwerkgeräts, das von Cisco DNA Center (DNAC) verwaltet wird, oder ein Zugangspunkt (AP) zusammenfällt/ausfällt, löst er eine interne Synchronisierung für dieses Netzwerkgerät aus dem Inventar aus. Manchmal befinden sich Geräte in einem kontinuierlichen "Synchronisierungsstatus" und werden selten in einen "verwalteten" Status versetzt. Dies ist ein erwartetes Verhalten in Cisco DNAC, da Cisco DNAC über die Änderungen an den Netzwerkgeräten und für aktualisierte Informationen in der Sicherungsdatenbank aktualisiert werden muss.

Man muss immer herausfinden, warum die Klappen passieren und dieses Problem an der Quelle beheben.

Manchmal werden jedoch aufgrund eines kontinuierlichen Synchronisierungsstatus einige Vorgänge nicht ausgeführt, oder die Bestätigungsdaten sind unvollständig.

Als Problemumgehung können Sie das Netzwerkgerät im Cisco DNAC-Inventar mit Tags versehen, sodass Cisco DNAC weiß, dass dieses Gerät für das Überspringen der ereignisbasierten Synchronisierung markiert ist.

1. Erstellen Sie zunächst das Tag. Der Tag-Name muss INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

Wählen Sie unter der Option "Tag" die Option "Neues Tag erstellen".

Fügen Sie den spezifischen TAG-Namen hinzu, und geben Sie gerätespezifische Filter für diesen Tag an.

2. Hängen Sie das Tag an das ausgewählte Gerät an, und klicken Sie auf Apply  wie im Bild dargestellt.

Wählen Sie die Option "Tag", wählen Sie dann das neu erstellte Tag aus, und klicken Sie auf "Apply" (Anwenden).

Nach erfolgreicher Anwendung des Tags zeigt der Bestand das angewendete TAG an.