Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Verwenden von rsyslog

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration des CSPC für die Weiterleitung von Syslogs an einen Syslog-Server.

Problem

BCS und NP unterstützen zwar die Syslog-Analyse, einige Benutzer haben jedoch bereits eine andere Lösung und möchten einen Syslog-Server wie Splunk verwenden. In diesem Fall muss der CSPC die Syslogs jedoch vom CSPC an den Syslog-Server weiterleiten.

Lösung

Bestimmen Sie, welches Protokoll (TCP/UDP) und welche IP-Adresse/Port Sie verwenden müssen. Der Standard-Port ist 514.

Hinweis: Der Syslog-Server muss vom CSPC aus erreichbar sein.

Verwenden von rsyslog

1. Erstellen Sie ein Backup von /etc/rsyslog.conf.

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.confbkup<date>

2. Eine Weiterleitungsregel hinzufügen.

# ### begin forwarding rule ###

# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding

# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple

# forwarding rules, duplicate the whole block!

# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)

#

# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is

# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.

#$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files

#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files

#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1gb space limit (use as much as possible)

#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown

#$ActionQueueType LinkedList   # run asynchronously

#$ActionResumeRetryCount -1    # infinite retries if host is down

# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional

#*.* @@remote-host:514

Add here

# ### end of the forwarding rule ###

2.1. Beispiel für TCP:

*.* @@138.25.253.132:514

2.2. Beispiel für UDP:

*.* @138.25.253.132:514

3. Starten Sie rsyslog neu.

service rsyslog restart

Hinweis: Wenn Sie das falsche Protokoll konfigurieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt: rsyslogd: cannot connect to : : Connection rejected ... . Wenn dieser Fehler auftritt, ändern Sie ihn (gehen Sie zu den Schritten 2.1 und 2.2).

Wir können Syslogs zu Testzwecken generieren mit:

logger "Your message for testing here"

4. Bestätigen Sie, ob Syslogs empfangen werden.