Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der SMTP-Mail-Server (Simple Mail Transfer Protocol) mit der Verwendung von Port 25 in einem CloudCenter Manager (CCM) in einem privaten Netzwerk konfiguriert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Linux-Schnittstelle

- Umgebung virtueller Systeme

- Virtual Interface Manager (VIM)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- CloudCenter Version 4.8.0.x und 4.8.1.x

- CCM-Komponente

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer spezifischen privaten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Einige Kunden verfügen über private Umgebungen und müssen die CCM-E-Mail-Eigenschaften mithilfe eines SMTP-Servers auf Port 25 konfigurieren.

Konfigurieren

Sie können die CCM-Mail-Eigenschaften nicht mithilfe eines SMTP-Servers auf Port 25 konfigurieren.

Schritt 1: Sichern Sie in der CCM-Komponente die Datei /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/mail.properties.

cp mail.properties mail.properties.original

Schritt 2: Öffnen Sie die Mail-Eigenschaften mit einem Text-Editor, und führen Sie die folgenden Änderungen durch:

vi mail.properties

# The hostname or IP address of your SMTP server

# Currently mob-gen.com email domain is hosted by gmail

# Gmail requires smtp over ssl, do not modify these settings

Schritt 3: Verwenden Sie die IP-Adresse oder den Domain Name Server (DNS) für Ihren SMTP-Server:

mail.smtp.host=<IP address or DNS>

Schritt 4: Verwenden Sie false für keine Authentifizierung (Ohne Authentifizierung kann jeder Ihren SMTP-Server zum Senden von E-Mails verwenden).

mail.smtp.auth=false

Schritt 5: Port 25 verwenden:

mail.smtp.port=25

mail.smtp.socketFactory.port=25

Schritt 6: Verwenden Sie com.sun.mail.smtp für SMTP auf Port 25:

mail.smtp.socketFactory.class=com.sun.mail.smtp

Schritt 7: true-Anweisung verwenden:

mail.smtp.socketFactory.fallback=true

Schritt 8: Keine Änderungen:

# Email user to authenticate to gmail

mail.user.number=1

mail.user.1=

mail.password.1=

Schritt 9: Die E-Mail, die zum Senden der E-Mail-Benachrichtigung verwendet wird:

from.mail.user.1=<username@example.com>

Schritt 10: Der verwendete Benutzername:

from.mail.username.1=<username>

Schritt 11: Speichern Sie die E-Mail-Eigenschaftendatei, sie muss wie folgt aussehen:

# The hostname or IP address of your SMTP server

# Currently mob-gen.com email domain is hosted by gmail

# Gmail requires smtp over ssl, do not modify these settings

mail.smtp.host=smtp.cloudcenter.com

mail.smtp.auth=false

mail.smtp.port=25

mail.smtp.socketFactory.port=25

mail.smtp.socketFactory.class=com.sun.mail.smtp

mail.smtp.socketFactory.fallback=true

# Email user to authenticate to gmail

mail.user.number=1

mail.user.1=

mail.password.1=

from.mail.user.1=noreply@cloudcenter.com

from.mail.username.1=CloudCenter Admin

Schritt 12: Starten Sie den Tomcat-Dienst neu:

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.