Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Fehlerbehebung für Azure Diagnostic Extension Failure

Wo in Azure Portal zu sehen?

Wo sollte man sich VM ansehen?

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Azure-Diagnoseerweiterungsfehler für die Bereitstellung von Windows Virtual Machine (VMs) in einer AzureRM-Cloud beheben können.

Hintergrundinformationen

Die Azure-Diagnose ist eine Erweiterung, die den bereitgestellten Windows-VMs hinzugefügt werden kann, um weitere Informationen von der VM zu erfassen.

Fehlerbehebung für Azure Diagnostic Extension Failure

Wo in Azure Portal zu sehen?

Im Azure-Portal können Sie Informationen zur Erweiterung anzeigen, wenn Sie das VMs-Diagramm anzeigen und auf die Erweiterungskomponente klicken:

Schritt 1: Wählen Sie die betroffene VM aus.

Schritt 2: Wählen Sie anschließend im Bereich Überwachung Diagramm aus.

Schritt 3: Wählen Sie im Diagramm in der Diagnoseerweiterung Öffnen aus.

Dies gibt eine Fehlermeldung an, die auf die fehlerhafte Durchwahl im Portal hinweist.

Wo sollte man sich VM ansehen?

- Das Verzeichnis, das die Protokollinformationen enthält, befindet sich unter: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\.

- Zwei der Hauptprotokolle befinden sich in C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\Logs, das DiagnosticsPluginLauncher.log und DiagnosticsPlugin.log enthält.

- Eine dritte Datei mit Agentenprotokoll (MonAgentHost.log) finden Sie unter: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.log.

Hinweis: Der Agent muss ausgeführt werden, damit die Diagnoseerweiterung erfolgreich ist, sodass die ersten beiden Protokolle keine Fehler aufweisen können, der Agent jedoch Startfehler enthalten kann.