Inhalt

Einführung

Problem:Die Bereitstellung schlägt fehl und es wird der Fehler "CPU-Kontingent überschritten. Begrenzung: 8,0 Zoll

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine CPU-Überschreitung der Fehlermeldung in Google Cloud behoben wird.

Problem:Die Bereitstellung schlägt fehl und es wird der Fehler "CPU-Kontingent überschritten. Begrenzung: 8,0 Zoll

Instanz kann nicht auf Google Cloud GCE mit Cisco Call Manager (CCM) Version 4.8.0/4.7.x bereitgestellt werden. Er schlägt fehl und es wird der Fehler "Quota CPU's exceeded. Begrenzung: 8.0.", wie im Bild gezeigt:

In den CCO Osmosef-Protokollen finden Sie die folgende Fehlermeldung:

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

Melden Sie sich bei Google Cloud UI an, und überprüfen Sie die Registerkarte Notification, auf der Sie den genauen Fehler finden können, wie im Bild gezeigt.

Die Ressourcenzuweisung ist abhängig vom von Ihnen abonnierten Plan eingeschränkt. Wenn Sie den Grenzwert überschreiten.

Um zu überprüfen, melden Sie sich bei GCC an und wählen Sie Kontingent, wie im Bild gezeigt, können Sie die Kontingente für Ihren bestehenden Plan finden.

Lösung

Dies kann durch Überprüfen des aktuellen GCE-Abonnements und bei Bedarf durch Aktualisieren oder Entfernen der nicht verwendeten Instanzen behoben werden, um die Ressourcen freizugeben.