Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird ein Problem beschrieben, bei dem Bereitstellungen in einer Cloud fehlschlagen. Hierzu wird die Fehlermeldung "Formatbezeichner '%s'" angezeigt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CloudCenter-Versionen 4.8.0., 4.8.0.1 und 4.8.1.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Windows-Bereitstellungen in Clouds, die Hostnamen-Callout-Skripts verwenden, schlagen fehl, wenn die Fehlermeldung "Format specifier '%s'" angezeigt wird. Dieselbe Fehlermeldung wird auch in den Protokollen angezeigt.

Lösung

Dies ist ein bekannter Fehler. Derzeit ist die einzige Lösung, die Hostnamen-Anrufe zu deaktivieren oder ein Upgrade auf 4.8.0.2 durchzuführen, die erste Version, in der dieses Problem behoben wurde.