Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Konfigurieren

Konfigurationen

Überprüfen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie IPV6 vom Linux Operator System deaktiviert wird.

Unterstützt von Gustavo Bell, Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

- Als root-Benutzer auf das System zugreifen.

- Betriebssystem (Operation System)

Konfigurieren

Konfigurationen

Schritt 1: Herstellen einer Verbindung mit dem Betriebssystem als Root

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob das System über eine IPV6-IP-Adresse verfügt.

ip add | grep inet6

mögliche Ausgabe

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

Schritt 3: Ändern Sie die Datei /etc/sysctl.conf, und fügen Sie die folgenden Zeilen/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Schritt 4: Starten Sie das System neu.

systemctl reboot

Überprüfen

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob PV6 ausgeführt wird. Die Ausgabe sollte leer sein.

ip add | grep inet6