Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Aktivieren der Debug-Protokollierung in CCM und CCO

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Debug-Protokollierung sowohl im CCM als auch im CCO aktiviert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Aktivieren der Debug-Protokollierung in CCM und CCO

Um die Protokollierungsebene für die Datei osmosex.log im CCM/CCO zu erhöhen, müssen Sie den Wert für die Ebene von info in debug für com.osmosef und com.cliqr ändern.

Ändern Sie diese Datei im CCM/CCO:

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

Ändern:

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

an

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

Fügen Sie dies auch hinzu, wenn es sich nicht in der log4j.xml-Datei befindet (diese wird unter der Apache HttpClient-Protokollierung aufgelistet, wenn sie sich bereits im log4j.xml befindet):

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

Bitte beachten Sie, dass Versionen vor 4.3.3 einen Neustart erfordern.

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start