Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt einen Fehler, der bei der Bereitstellung von 4.8.0 aufgetreten ist. Mitarbeiter-Image auf VMware mit Application Centric Infrastructure (ACI).

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cloud Center Version 4.8.0.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Wenn Sie eine Version 4.8.0 bereitstellen. Worker-Image in VMware mit ACI, wird eine von zwei Fehlermeldungen angezeigt:

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

oder

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

Lösung

Dies ist ein bekanntes Problem mit 4.8.0. Mitarbeiterbild. Es kann L3 Out nicht mit 3 Werten verstehen, siehe CORE-15315 (Status: Fest auf Version 4.8.1.) für weitere Informationen.

Dieses Problem wurde in 4.8.0.1 behoben. Aktualisieren Sie das Worker-Image auf 4.8.0.1, um es zu beheben.