Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Fehlermeldung "Die gleiche Berechtigung darf nicht mehrmals angezeigt werden" aufgelöst wird, wenn Sie Anwendungen für Amazon Web Services (AWS) bereitstellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cloud Center Version 4.x.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Wenn Sie einen Auftrag in AWS bereitstellen, kann die Bereitstellung mit diesem Fehler fehlschlagen. "Dieselbe Berechtigung darf nicht mehrmals angezeigt werden."

Lösung

1. Melden Sie sich bei der Cloud Center Manager (CCM)-Benutzeroberfläche an.

2. Navigieren Sie zu Anwendungen.

3. Wählen Sie die Anwendung aus, bei der der Fehler angezeigt wird.

4. Wählen Sie die Option Bearbeiten/Aktualisieren.

5. Bestätigen Sie, dass für keinen der Knoten unter Firewall-Regeln die gleiche Regel zweimal definiert ist. Jede Knoten-Firewall-Regel muss nur einmal definiert werden.

6. Speichern des Anwendungsprofils