Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Wie werden Atomadapter/Adapter als atomarer Workflow importiert?

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die atomaren Adapter/Adapter als atomarer Workflow importiert werden.

Hintergrundinformationen

Wie in diesem Dokument beschrieben: https://docs.cloudcenter.cisco.com/display/ACTIONORCHESTRATOR/Action+Orchestrator+5.0.0

Der Support soll Kunden Zugriff/Informationen über Atomic Adapters oder Adapter als atomare Workflows bieten. Dazu gehören VMware, Kubernete, DNAC, UCSD usw.

Wie werden Atomadapter/Adapter als atomarer Workflow importiert?

Dies ist das Verfahren zum Importieren der Atomadapter. Klicken Sie hier, um eine Aufzeichnung anzuzeigen.

Aufzeichnung wiedergeben

Kennwort: 7 NqHgvXV

Hinweis: Aufgrund von Änderungen in Import-/Exportordnern müssen Sie sich auf AO Version 5.0.1 oder höher befinden.

1. Navigieren Sie zu dieser Git-Website: https://github.com/cisco/ActionOrchestratorContent

2. Wenn Sie kein Git-Benutzerkonto haben, müssen Sie eines erstellen.

3. Öffnen Sie Action Orchestrator, navigieren Sie zur Admin-Seite, und klicken Sie dann auf den Link Git Repositories, wie im Bild gezeigt.

4. Klicken Sie auf NEW GIT REPOSITORY.

5. Geben Sie dem Repo einen Anzeigenamen.

6. Klicken Sie unter Standardkontenschlüssel auf NEU und wählen Sie Git Password-Based Credentials (Passwortbasierte Anmeldeinformationen festlegen) aus.

7. Geben Sie dem Kontoschlüssel einen Anzeigenamen und dann den in Schritt 2 erstellten Git-Benutzer und das Kennwort ein (falls bereits vorhanden, müssen Sie keinen erstellen).

8. Für das Protokoll klicken Sie auf HTTPS.

9. Wählen Sie für REST API REPO TYPE (REST-API-REPO-TYP) GITHUB aus.

10. Geben Sie in die REST API REPO-Eingabe api.github.com/repos/cisco/ActionOrchestratorContent ein.

11. Verzweigung als Hauptsitz verlassen.

12. Je nach Verwendungszweck müssen Sie einen Codepfad eingeben. Wenn Sie die Atomic Adapters (wie ACI, UCSD, Kuberettes usw.) erhalten möchten, sollten Sie den Codepfad /atomic-actions angeben. Wenn Sie die Workflowbeispiele abrufen möchten, sollten Sie den Codepfad als /workflow-example setzen. Wenn Sie beide benötigen, müssen Sie zwei separate Git-Verbindungen erstellen.

13. Klicken Sie auf Senden, um die Berichtsverbindung zu erstellen.

14. Importieren Sie anschließend die atomaren Adapter.

15. Klicken Sie auf den Bereich Workflow.

16. Klicken Sie auf IMPORTIEREN.

17. Wählen Sie den soeben erstellten GIT REPO aus.

18. Wählen Sie dann den entsprechenden FILENAME (Atomic Adapter) aus, der importiert werden soll, und wählen Sie die gewünschte Version aus.

19. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen IMPORT AS NEW WORKFLOW (CLONE).

20. Klicken Sie auf IMPORTIEREN.

21. Der Workflow importiert und ist dann für die Verwendung in der Toolbox unter Aktivitäten verfügbar.

Hinweis: Der Workflow wird unter der Überschrift ATOMIC WORKFLOW im Workflow-Bereich importiert.