Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Best Practices-Leitfaden

VMware-Version

OVA-Bereitstellung

CPU

Arbeitsspeicher

Festplattenlaufwerke

Zusätzliche Festplatten

Netzwerk

Einschränkungen

VMware-Kompatibilitätsmatrix

Einleitung

In diesem Dokument werden die Best Practices für die Catalyst Center VA-Bereitstellung in Form von Leitfäden beschrieben.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse der VMware- und vSphere-Lösung

Folgende Abkürzungen werden in diesem Dokument verwendet:

VM = virtuelles System.

OVA = Open Virtual Appliance

VA = Virtual Appliance.

Catalyst Center VA = Catalyst Center auf ESXi.

- Catalyst Center VA mit beliebiger Version

- VMware vSphere Client 7.0 oder 8.0

Best Practices-Leitfaden

Ziel dieses Leitfadens:

- Zeigt die Standardkonfiguration an, die beim Hochladen der OVA angewendet wird.

- Legen Sie fest, welche Konfiguration geändert werden kann und welche standardmäßig beibehalten werden muss.

Achtung: Das Ändern von CPU, RAM, Standard-Festplatten und Netzwerkadaptertyp auf der virtuellen Maschine wird NICHT unterstützt. Die einzigen unterstützten Änderungen sind in diesem Dokument beschrieben.

VMware-Version

Stellen Sie sicher, dass Sie VMware 7.0, 8.0 oder höher ausführen:

- Navigieren Sie zum VMware Hamburger-Menü > Inventory, und wählen Sie den Knoten aus, auf dem Catalyst Center VM installiert ist. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Summary aus.

- Bestätigen Sie die VMware-Version im Abschnitt Host-Details:

VMware-Version

OVA-Bereitstellung

Tipp: Wenn Sie Catalyst Center VA noch nicht installiert haben, lesen Sie in diesem Handbuch nach: Create a Virtual Machine (Virtuelles System erstellen).

Bestätigen Sie die VM-Hardwarekonfiguration, indem Sie die VM auswählen und zu Aktionen > Einstellungen bearbeiten navigieren:

OVA-Bereitstellung

Warnung: Diese Parameter KÖNNEN NICHT geändert werden. Wenn Sie feststellen, dass eine dieser Optionen nicht mit der hier dargestellten übereinstimmt, wird Ihre Bereitstellung nicht unterstützt.

In der nächsten Tabelle werden die VM-Ressourcen angezeigt, die Sie ändern können bzw. können.

Nicht bearbeitbar

CPU

RAM

Standard-Festplatten (3 Festplatten)

Netzwerkadaptertyp

Bearbeitbar

Zusätzliche Festplatte

Netzwerkadapter, der einem virtuellen Switch zugeordnet ist

CPU

CPU

32

Reservierung

6400 MHz

Limit

Unbegrenzte MHz

Freigaben

Hoch 64000

CPU

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher

256 GB

Reservierung

256 GB

Limit

Unbegrenzte MB

Freigaben

Normal 2621440

Arbeitsspeicher

Festplattenlaufwerke

Hinweis: Standardmäßig erstellt die OVA (Installation) insgesamt 3 Festplatten.

Festplatte 1

HD

100 GB

Typ

Thick Provisioning oder Thin Provisioning

Festplatte 1

Festplatte 2

HD

550 GB

Typ

Thick Provisioning oder Thin Provisioning

Festplatte 2

Festplatte 3

HD

2,295 TB

Typ

Thick Provisioning oder Thin Provisioning

Festplatte 3

Zusätzliche Festplatten

Hinweis: Sie können zusätzliche Festplatten für bestimmte Anwendungsfälle hinzufügen, z. B.: Speicherort für Sicherungsdateien.

Konfiguration des physischen Datenträgers.

Catalyst Center Virtual Appliance bietet eine Option zum Einbinden eines externen Laufwerks auf die virtuelle Maschine für Assurance- und Automatisierungssicherungen. Anmerkung:

Zusätzliche Festplatten

Achtung: Die Option "Physical Disk" wird nur für virtuelle Systeme mit einem Knoten unterstützt.

Netzwerk

Netzwerkadapter 1 - Enterprise.

Netzwerkadapter 1 = Muss einem vSwitch zugeordnet werden.

Adaptertyp = VMXNET3.

Netzwerkadapter 2 - Verwaltung

Netzwerkadapter 2 = Muss einem vSwitch zugeordnet werden.

Adaptertyp = VMXNET3.

Hinweis: In Catalyst Center VA OVA Version 2.3.7.4 ist nur die Enterprise-Schnittstelle verfügbar. Wenn Sie die Management-Schnittstelle konfigurieren möchten, müssen Sie manuell einen neuen Netzwerkadapter hinzufügen.

Tipp: Der VMXNET3-Treiber ist für Linux-Gäste NAPI-konform. NAPI ist ein Mechanismus zur Unterbrechungsbegrenzung, der die Hochgeschwindigkeits-Netzwerkleistung unter Linux verbessert, indem während des Paketempfangs zwischen dem Unterbrechungsmodus und dem Abfragemodus hin- und hergeschaltet wird.

Netzwerkadapter

Einschränkungen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Einschränkungen und Einschränkungen in den Versionshinweisen für Catalyst Center auf ESXi.

- Catalyst Center VA unterstützt die folgenden VMware vSphere-Funktionen nicht:

- Fehlertoleranz

- VMs aussetzen und fortsetzen

- Klonen von VMs

- Snapshot (als Backup)

Warnung: Die Verwendung von Snapshots in Catalyst Center VA wird NICHT unterstützt und verursacht größere Probleme bei Ihrer Bereitstellung.

Um sicherzustellen, dass keine Snapshots verwendet werden, navigieren Sie zur VM und navigieren Sie zu Aktionen > Snapshots > Snapshots verwalten.

Snapshots verwalten

Bestätigen Sie, dass keine VM-Snapshots vorhanden sind:

VM-Snapshots

VMware-Kompatibilitätsmatrix

Wenn das virtuelle System und der ESXi-Host von vCenter verwaltet werden, müssen wir deren Kompatibilität bestätigen.

Nur die Kompatibilität nicht übereinstimmen, und die virtuelle Maschine kann Fehler oder unerwartetes Verhalten haben.

Wählen Sie für Ihre Bereitstellung die VM aus, und navigieren Sie zu Zusammenfassung > VM-Hardware.

Beachten Sie die Zeile Kompatibilität unter VM-Hardware-Informationen.

VM-Hardware

Unter VMware Hardware Compatibility (VMware-Hardwarekompatibilität) finden Sie einen Vergleich Ihrer Werte in der Kompatibilitätstabelle der VMware-Produkte.

VMware-Hardwarekompatibilität

Sie müssen alle Kompatibilitätskonflikte beheben.