Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Topologie

Warum ist ein L2-Servicediagramm für die ACI erforderlich?

Konfiguration für L2-Servicediagramm

Validierung des L2-PBR-Datenverkehrs auf der ASA

L2-PBR auf Leaf überprüfen

Fehler in Fall L2Ping fehlgeschlagen

Erfassen von L2-Pings

Datenverkehrsfluss vom SRC zum Ziel-Endpunkt

ASA-Konfiguration

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Layer-2-Servicediagrammkonfiguration in der Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) konfigurieren und überprüfen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Layer-3-Servicediagramm in der ACI

- Konfiguration von Endpunkt-Richtliniengruppen, Bridge-Domänen und Verträgen in der ACI

- Informationen zur Konfiguration von (Adaptive Security Appliance Virtual) ASAv als transparente Firewall

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- APIC-Version: 6.0 (3g)

- Blatt Hardware: N9K-C93180YC-FX

- Blatt S/W: n9000-16,0 (3 g)

- Leaf-Knoten 101, 102, 103

- ASAv bereitgestellt auf ESXi-Server

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Topologie

Topologie

Die EPG1- und EPG2-Konfiguration wird in diesem Dokument nicht angezeigt. Sie muss konfiguriert werden, bevor die Informationen vorliegen, und der Endpunkt muss gelernt werden.

1. Validieren Sie EPG1 haș Endpunkt X.1.1.10 gelernt (Knoten 101).

Client-Endgeräte

2. Vertrag abc wird von EPG1 verbraucht.

Konsumierter Vertrag

3. Validierung von EPG2 hat Endpunkt X.1.2.15gelernt (Node 104).

Client-Endpunkt

4. Vertrag abc wird von EPG2 zur Verfügung gestellt.

Bereitgestellter Vertrag

Warum ist ein L2-Servicediagramm für die ACI erforderlich?

- In der Cisco ACI können L4-L7-Service-Geräte auf Layer 3 (L3), Layer 2 (L2) oder Layer 1 (L1) eingefügt werden.

- Layer-3-Serviceeinfügung: Das externe Gerät (z. B. die Firewall, das Intrusion Prevention System (IPS)) trifft Routing-Entscheidungen und leitet den Datenverkehr basierend auf IP-Adressen weiter.

- Layer-2-Serviceeinfügung: Der Datenverkehr wird basierend auf MAC-Adressen ohne Routing-Beteiligung weitergeleitet. Dies ist für transparente Firewalls oder IPS-Geräte nützlich.

- L2 Policy-Based Routing (PBR) wird beim Einfügen eines L2-Service-Geräts, z. B. eines IPS oder einer transparenten Firewall in der ACI, verwendet.

- Der Weiterleitungsmechanismus für Datenverkehr bleibt für L3- und L2-PBR unverändert.

- Der Hauptunterschied:

- L3-PBR: Der Datenverkehr wird an eine IP-Adresse umgeleitet (das Gerät ist am Routing beteiligt).

- L2-PBR: Der Datenverkehr wird an eine MAC-Adresse umgeleitet (Gerät arbeitet auf Layer 2).

- In L2 PBR werden MAC-Adressen statisch an Leaf-Schnittstellen gebunden, um eine ordnungsgemäße Weiterleitung des Datenverkehrs sicherzustellen.

Weitere Informationen zu den Anwendungsfällen für Active/Stanby- oder Active/Active L1/L2-PBR finden Sie im PBR-Whitepaper.

Konfiguration für L2-Servicediagramm

Schritt 1: Konfigurieren Sie das Consumer-BD mit dem Namen con-bd1.

Unicast-Routing muss aktiviert werden, L2 Unicast muss auf Hardware-Proxy festgelegt werden, und für con- und prov-Bridge-Domänen (BDs) ist kein Subnetz erforderlich.

Konfig. BD-Konfiguration

Konfig. BD-Konfig. 2

Schritt 2: Konfigurieren Sie den Anbieter bd mit dem Namen prov-bd1.

Bewährte BD-Konfiguration

Prov. BD-Konfig. 2

Schritt 3: Konfigurieren der IP Service Level Agreement (SLA)-Richtlinie mit dem SLA-Typ "L2Ping"

Navigieren Sie zu Tenant > Policies > Protocol > IP SLA > IP SLA Monitoring Policies, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und erstellen Sie eine Richtlinie.

IP SLA-Richtlinie

Schritt 4: Konfigurieren des L4-/L7-Geräts

Navigieren Sie zu Tenant > Services > Devices, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und erstellen Sie ein L4-L7-Gerät.

L4-L7-Gerät

Schritt 5: Validieren der richtlinienbasierten Umleitung (Sie können dies nach der Konfiguration von 5a und 5b überprüfen).

L4-L7-Umleitungsrichtlinie

Schritt 5.1. Konfigurieren Sie eine auf L4-L7-Richtlinien basierende Umleitungsrichtlinie für die ASA (Adaptive Security Appliance) innerhalb der Schnittstelle (keine Angabe von MAC oder IP erforderlich, wird vom APIC selbst übernommen).

Navigieren Sie zu Tenant > Policies > Protocol > L4-L7 Policy based redirect, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und erstellen Sie eine Richtlinie.

Richtlinienkonfiguration für L4-L7-Umleitung

Schritt 5.2. Konfigurieren Sie eine auf L4-L7-Richtlinien basierende Umleitungsrichtlinie für eine externe ASA-Schnittstelle (keine Angabe von MAC oder IP erforderlich, da diese vom APIC selbst ausgefüllt wird).

Navigieren Sie zu Tenant > Policies > Protocol > L4-L7 Policy based redirect, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und erstellen Sie eine Richtlinie.

L4-L7-Umleitungsrichtlinienkonfiguration 2

Schritt 6: Konfigurieren der Servicediagrammvorlage

Navigieren Sie zu Tenant > Services > Service Graph Template (Servicediagrammvorlage), klicken Sie mit der rechten Maustaste, und erstellen Sie eine L4-L7-Servicediagrammvorlage.

Konfiguration des Servicediagramms

Schritt 7: Konfigurieren Sie die Richtlinie zur Geräteauswahl.

Navigieren Sie zu Tenant > Services > Device Selection Policy, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um eine Device Selection Policy zu erstellen.

Servicediagramm Konfiguration 2

++ Kontext der logischen Benutzerschnittstelle

Richtlinie zur Geräteauswahl - Verbraucherkonfiguration

++ Kontext der logischen Anbieterschnittstelle

Konfiguration des Geräteauswahl-Richtlinienanbieters

Anmerkung: Richtlinie zur Geräteauswahl, falls automatisch erstellt, falls Sie die Option "Servicediagramm anwenden" verwenden möchten.

Schritt 8. Wenden Sie PBR an, um abc Betreff zu kontrahieren.

Navigieren Sie zu Tenant > Contract > Contract Subject > L4-L7 Service Graph > transparent_fw.

Nachteile

Vertragskonfiguration

Schritt 9: Wenn die Bereitstellung erfolgreich war, überprüfen Sie sie unter dem Diagramm für bereitgestellte Instanzen (nach Status suchen).

Servicediagramm-Validierung

++ Cluster-Schnittstellen, Encap-VLANs und Funktionskonnektor-Klassen-IDs überprüfen.

Servicediagramm-Validierung 2

Validierung des L2-PBR-Datenverkehrs auf der ASA

Secure Shell (SSH) vom SRC-Endpunkt zum DST-Endpunkt wird in der Tabelle "Conn" auf der ASA angezeigt.

ASA-Validierung

L2-PBR auf Leaf überprüfen

1. VLAN-Programmierung auf Leaf Node 102.

PBR vlan 2525 and 2526 will get programmed on leaf node 102 and mac addresses will be statically tied to interfaces

bgl-aci07-apic100# fabric 102 show endpoint

----------------------------------------------------------------

Node 102 (bgl-aci07-leaf2)

----------------------------------------------------------------

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

28/l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1           vlan-2525    024a.e954.b591 LS                    eth1/14

1/l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1            vlan-2526    02c0.282b.d1cf LS                    eth1/14

2. Richtlinien und Zoning-Regeln auf Consumerknoten (101) und Anbieterknoten (104) umleiten.

++ Redirect policy on consumer node

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show service redir info

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf1)

----------------------------------------------------------------

===============================================================================================================================================================

LEGEND

TL: Threshold(Low)  |  TH: Threshold(High) |  HP: HashProfile  |  HG: HealthGrp  | BAC: Backup-Dest |  TRA: Tracking | RES: Resiliency | W: Weight

===============================================================================================================================================================

List of Dest Groups

GrpID Name            destination                                                    HG-name                          BAC W   operSt   operStQual      TL  TH  HP  TRA RES

===== ====            ===========                                                    ==============                   === === =======  ============    === === === === ===

7     destgrp-7       dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224] l3_out_pk_tn::HG1                N   1   enabled  no-oper-grp     0   0   sym yes no

8     destgrp-8       dest-[143a:41d1:9c75:4973:8501:bcf:d12b:28c0]-[vxlan-2228224]  l3_out_pk_tn::HG2                N   1   enabled  no-oper-grp     0   0   sym yes no

List of destinations

Name                                                           bdVnid          vMac                 vrf                       operSt     operStQual      HG-name

====                                                           ======          ====                 ====                      =====      =========       =======

dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224] vxlan-16744328  02:4A:E9:54:B5:91    l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1 enabled    no-oper-dest    l3_out_pk_tn::HG1

dest-[143a:41d1:9c75:4973:8501:bcf:d12b:28c0]-[vxlan-2228224]  vxlan-16056296  02:C0:28:2B:D1:CF    l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1 enabled    no-oper-dest    l3_out_pk_tn::HG2

List of Health Groups

HG-Name                                    HG-OperSt  HG-Dest                                                                HG-Dest-OperSt

=======                                    =========  =======                                                                ==============

l3_out_pk_tn::HG1                          enabled    dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224]]        up

l3_out_pk_tn::HG2                          enabled    dest-[143a:41d1:9c75:4973:8501:bcf:d12b:28c0]-[vxlan-2228224]]         up

List of Backup Destinations

Name                                                           primaryDestName                                                DestGroup

====                                                           ==============                                                 =========

List of AclRules

AclRuleVnid     DestGroup       OperSt   OperStQual

===========     =========       ======   ==========

++ Zoning rule on consumer Node

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show zoning-rule  | grep redir

|   4228  | 32771  | 49157  | default  |     bi-dir     | enabled | 2228224  |                                                   |           redir(destgrp-7)          |       src_dst_any(9)       |

|   4231  | 49157  | 32771  | default  | uni-dir-ignore | enabled | 2228224  |                                                   |           redir(destgrp-8)          |       src_dst_any(9)       |

|   4230  | 32771  |   15   | default  |    uni-dir     | enabled | 2228224  |                                                   |           redir(destgrp-7)          |       src_dst_any(9)       |

|   4229  | 16386  | 32771  | default  |    uni-dir     | enabled | 2228224  |                                                   |           redir(destgrp-8)          |       src_dst_any(9)       |

++ Redirect Policy on Provider Node

bgl-aci07-apic100# fabric 104 show service redir info

----------------------------------------------------------------

Node 104 (bgl-aci07-leaf4)

----------------------------------------------------------------

===============================================================================================================================================================

LEGEND

TL: Threshold(Low)  |  TH: Threshold(High) |  HP: HashProfile  |  HG: HealthGrp  | BAC: Backup-Dest |  TRA: Tracking | RES: Resiliency | W: Weight

===============================================================================================================================================================

List of Dest Groups

GrpID Name            destination                                                    HG-name                          BAC W   operSt   operStQual      TL  TH  HP  TRA RES

===== ====            ===========                                                    ==============                   === === =======  ============    === === === === ===

3     destgrp-3       dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224] l3_out_pk_tn::HG1                N   1   enabled  no-oper-grp     0   0   sym yes no

4     destgrp-4       dest-[143a:41d1:9c75:4973:8501:bcf:d12b:28c0]-[vxlan-2228224]  l3_out_pk_tn::HG2                N   1   enabled  no-oper-grp     0   0   sym yes no

List of destinations

Name                                                           bdVnid          vMac                 vrf                       operSt     operStQual      HG-name

====                                                           ======          ====                 ====                      =====      =========       =======

dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224] vxlan-16744328  02:4A:E9:54:B5:91    l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1 enabled    no-oper-dest    l3_out_pk_tn::HG1

dest-[143a:41d1:9c75:4973:8501:bcf:d12b:28c0]-[vxlan-2228224]  vxlan-16056296  02:C0:28:2B:D1:CF    l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1 enabled    no-oper-dest    l3_out_pk_tn::HG2

List of Health Groups

HG-Name                                    HG-OperSt  HG-Dest                                                                HG-Dest-OperSt

=======                                    =========  =======                                                                ==============

l3_out_pk_tn::HG1                          enabled    dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224]]        up

l3_out_pk_tn::HG2                          enabled    dest-[143a:41d1:9c75:4973:8501:bcf:d12b:28c0]-[vxlan-2228224]]         up

List of Backup Destinations

Name                                                           primaryDestName                                                DestGroup

====                                                           ==============                                                 =========

++ Zoning rule on provider node

bgl-aci07-apic100# fabric 104 show zoning-rule | grep redir

|   4220  | 32771  | 49157  | default  |     bi-dir     | enabled | 2228224  |                                 | redir(destgrp-3) |       src_dst_any(9)       |

|   4221  | 49157  | 32771  | default  | uni-dir-ignore | enabled | 2228224  |                                 | redir(destgrp-4) |       src_dst_any(9)       |

Fehler in Fall L2Ping fehlgeschlagen

Falls L2pings auf dem PBR-Gerät fehlschlagen, stellen Sie fest, dass sich das PBR noch im Bereitstellungsstatus befindet und die Fehler F4203, F2833 und F2911 mit dem Status "track/health group" ausgefallen sind.

Erfassen von L2-Pings

Sie können L2Pings mit tcpdump auf dieser Schnittstelle erfassen, um zu erfahren, ob sie richtig gesendet und empfangen werden. Wenn Sie sehen, dass nur CPU-Übertragungen gesendet und nicht empfangen wurden, werden die oben genannten Fehler erwartet, und Sie müssen auf ASA weiter beheben, warum sie verworfen wurden (weitere Informationen finden Sie im ASA-Konfigurationsabschnitt).

Capturing L2Pings using tcpdump on PBR Node 102

bgl-aci07-leaf2# tcpdump -i tahoe0 -w /data/techsupport/l2_pbr1.pcap

tcpdump: listening on tahoe0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

^C4858 packets captured

4875 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

In order to deocde the tcpdump

cat /data/techsupport/l2_pbr1.pcap | knet_parser.py --decode tahoe --pcap | less

** Search for mac 00ab.8752.3100

++ CPU transmit packets

Frame 505

Time: 2024-10-29T05:55:28.707136+00:00

Header: ieth CPU Transmit

sup_tx:1, ttl_bypass:0, opcode:0x0, bd:0x207, outer_bd:0x0, dl:0, span:0, traceroute:0, tclass:5

src_idx:0x0, src_chip:0x0, src_port:0x0, src_is_tunnel:0, src_is_peer:0

dst_idx:0x0, dst_chip:0x0, dst_port:0x0, dst_is_tunnel:0

Len: 72

Eth: 00ab.8752.3100 > 024a.e954.b591, len/ethertype:0x721

Frame 506

Time: 2024-10-29T05:55:28.707297+00:00

Header: ieth CPU Transmit

sup_tx:1, ttl_bypass:0, opcode:0x0, bd:0x208, outer_bd:0x0, dl:0, span:0, traceroute:0, tclass:5

src_idx:0x0, src_chip:0x0, src_port:0x0, src_is_tunnel:0, src_is_peer:0

dst_idx:0x0, dst_chip:0x0, dst_port:0x0, dst_is_tunnel:0

Len: 72

Eth: 00ab.8752.3100 > 02c0.282b.d1cf, len/ethertype:0x721

++CPU recived packets

Frame 509

Time: 2024-10-10T20:16:37.580855+00:00

Header: ieth_extn CPU Receive

sup_qnum:0x33, sup_code:0x4d, istack:ISTACK_SUP_CODE_PBR_TRACK_REFRESH(0x4d)

Header: ieth

sup_tx:0, ttl_bypass:0, opcode:0x0, bd:0x209, outer_bd:0x2, dl:0, span:0, traceroute:0, tclass:0

src_idx:0x32, src_chip:0x0, src_port:0x6, src_is_tunnel:0, src_is_peer:0

dst_idx:0x1, dst_chip:0x0, dst_port:0x3d, dst_is_tunnel:0

Len: 76

Eth: 00ab.8752.3100 > 024a.e954.b591, len/ethertype:0x8100(802.1q)

802.1q: vlan:2526, cos:0, len/ethertype:0x721

Frame 510

Time: 2024-10-10T20:16:37.580891+00:00

Header: ieth_extn CPU Receive

sup_qnum:0x33, sup_code:0x4d, istack:ISTACK_SUP_CODE_PBR_TRACK_REFRESH(0x4d)

Header: ieth

sup_tx:0, ttl_bypass:0, opcode:0x0, bd:0x20a, outer_bd:0x2, dl:0, span:0, traceroute:0, tclass:0

src_idx:0x32, src_chip:0x0, src_port:0x6, src_is_tunnel:0, src_is_peer:0

dst_idx:0x1, dst_chip:0x0, dst_port:0x3d, dst_is_tunnel:0

Len: 76

Eth: 00ab.8752.3100 > 02c0.282b.d1cf, len/ethertype:0x8100(802.1q)

802.1q: vlan:2525, cos:0, len/ethertype:0x721

Datenverkehrsfluss vom SRC zum Ziel-Endpunkt

++ Endpoint X.1.1.10 want to send traffic to X.1.2.15

++ If destination is not learned on consumer/source leaf, PBR will be performed on destination leaf

++ For this case we are assuming endpoint X.1.2.15 is learned on Leaf 101 so PBR/Redirection will be performed on Leaf101 ( consumer Leaf)

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show endpoint

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf1)

----------------------------------------------------------------

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1                               X.1.2.15                       tunnel6 ===> Remote EP Entry

17                                        vlan-3516    10b3.d514.3516 L                      eth1/5 ===> Local EP Entry

l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1              vlan-3516        X.1.1.10 L                      eth1/5

++ EPM entry to get the PC TAG

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show system internal epm endpoint ip X.1.1.10

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf1)

---------------------------------------------------------------

MAC : 10b3.d514.3516 ::: Num IPs : 1

IP# 0 : X.1.1.10 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Vlan id : 17 ::: Vlan vnid : 11792 ::: VRF name : l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1

BD vnid : 16744307 ::: VRF vnid : 2228224

Phy If : 0x1a004000 ::: Tunnel If : 0

Interface : Ethernet1/5

Flags : 0x80005c04 ::: sclass : 32771 ::: Ref count : 5 ==> sclass

EP Create Timestamp : 10/11/2024 09:15:44.430334

EP Update Timestamp : 10/29/2024 10:45:35.458416

EP Flags : local|IP|MAC|host-tracked|sclass|timer|

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show system internal epm endpoint ip X.1.2.15

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf1)

----------------------------------------------------------------

MAC : 0000.0000.0000 ::: Num IPs : 1

IP# 0 : X.1.2.15 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Vlan id : 0 ::: Vlan vnid : 0 ::: VRF name : l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1

BD vnid : 0 ::: VRF vnid : 2228224

Phy If : 0 ::: Tunnel If : 0x18010006

Interface : Tunnel6

Flags : 0x80004400 ::: sclass : 49157 ::: Ref count : 3 ==> sclass

EP Create Timestamp : 10/29/2024 10:38:34.949150

EP Update Timestamp : 10/29/2024 10:45:55.571786

EP Flags : IP|sclass|timer|

++ Traffic will be redirected based on redir(destgrp-7)

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show zoning-rule src-epg 32771 dst-epg  49157

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf1)

----------------------------------------------------------------

+---------+--------+--------+----------+--------+---------+---------+------+------------------+----------------+

| Rule ID | SrcEPG | DstEPG | FilterID |  Dir   |  operSt |  Scope  | Name |      Action      |    Priority    |

+---------+--------+--------+----------+--------+---------+---------+------+------------------+----------------+

|   4228  | 32771  | 49157  | default  | bi-dir | enabled | 2228224 |      | redir(destgrp-7) | src_dst_any(9) |

+---------+--------+--------+----------+--------+---------+---------+------+------------------+----------------+

++ Based on redirect policy traffic will be redirected to mac 02:4A:E9:54:B5:91

bgl-aci07-apic100# fabric 101 show service redir info

----------------------------------------------------------------

Node 101 (bgl-aci07-leaf1)

----------------------------------------------------------------

===============================================================================================================================================================

LEGEND

TL: Threshold(Low)  |  TH: Threshold(High) |  HP: HashProfile  |  HG: HealthGrp  | BAC: Backup-Dest |  TRA: Tracking | RES: Resiliency | W: Weight

===============================================================================================================================================================

List of Dest Groups

GrpID Name            destination                                                    HG-name                          BAC W   operSt   operStQual      TL  TH  HP  TRA RES

===== ====            ===========                                                    ==============                   === === =======  ============    === === === === ===

7     destgrp-7       dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224] l3_out_pk_tn::HG1                N   1   enabled  no-oper-grp     0   0   sym yes no

List of destinations

Name                                                           bdVnid          vMac                 vrf                       operSt     operStQual      HG-name

====                                                           ======          ====                 ====                      =====      =========       =======

dest-[3d49:a399:3d4b:4ea1:8829:5991:b554:e94a]-[vxlan-2228224] vxlan-16744328  02:4A:E9:54:B5:91    l3_out_pk_tn:l3_out_vrf_pk_1 enabled    no-oper-dest    l3_out_pk_tn::HG

1

++ PBR mac addresses are never learnt remotely as IP/MAC learning is disabled for PBR BD

++ PBR mac addresses are statically binded to interfaces where L4/L7 device is connected and reported to Spine COOP

++ Traffic will be forwarded to SPINE PROXY

++ Spine has an COOP entry for 02:4A:E9:54:B5:91

bgl-aci07-apic100# fabric 201 show coop internal info repo ep key 16744328 02:4A:E9:54:B5:91

----------------------------------------------------------------

Node 201 (bgl-aci07-spine1)

----------------------------------------------------------------

Repo Hdr Checksum : 49503

Repo Hdr record timestamp : 10 29 2024 10:15:07 658496921

Repo Hdr last pub timestamp : 10 29 2024 10:15:07 661679296

Repo Hdr last dampen timestamp : 01 01 1970 00:00:00 0

Repo Hdr dampen penalty : 0

Repo Hdr flags : IN_OBJ ACTIVE

EP bd vnid : 16744328

EP mac :  02:4A:E9:54:B5:91 <<<<========== ASA MAC

flags : 0x480

repo flags : 0x102

Vrf vnid : 2228224

PcTag : 0x100c006

EVPN Seq no : 0

Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0

Snapshot timestamp: 10 29 2024 10:15:07 658496921

Tunnel nh : 10.0.144.66

MAC Tunnel  : 10.0.144.66

IPv4 Tunnel : 10.0.144.66

IPv6 Tunnel : 10.0.144.66

ETEP Tunnel : 0.0.0.0

num of active ipv4 addresses : 0

num of anycast ipv4 addresses : 0

num of ipv4 addresses : 0

num of active ipv6 addresses : 0

num of anycast ipv6 addresses : 0

num of ipv6 addresses : 0

Primary Path:

Current published TEP : 10.0.144.66

Backup Path:

BackupTunnel nh : 0.0.0.0

Current Backup (publisher_id): 0.0.0.0

Anycast_flags : 0

Current citizen (publisher_id): 10.0.144.66

Previous citizen : 10.0.144.66

Prev to Previous citizen : 10.0.144.66

Synthetic Flags : 0x5

Synthetic Vrf : 411

Synthetic IP : X.X.83.223

Tunnel EP entry: 0x7f20900167a8

Backup Tunnel EP entry: (nil)

TX Status: COOP_TX_DONE\

Damp penalty: 0

Damp status: NORMAL

Exp status: 0

Exp timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0

Hash: 3209430840 owner: 10.0.144.65

++ Spine will forward this to PBR Leaf Node 102 based on COOP entry

++ PBR Leaf Node will forward this to ASA FW on interface E1/14

++ ASA FW will forward the traffic based on mac address table and send it back to PBR Leaf Node 102

++ PBR Leaf Node will look for Dst IP in the traffic and route it to Leaf 104 if remote endpoint entry exist else will do spine proxy

++ Leaf 104 will get this traffic forwarded to actual EP X.1.2.15 (Leaf4 does not learn the client IP address from this traffic because Endpoint Dataplane Learning is disabled for the PBR node bridge domain)

ASA-Konfiguration

Schritt 1: Schnittstellenkonfiguration.

ASA(config)# show running-config interface

!

interface GigabitEthernet0/0

bridge-group 1

nameif inside

security-level 100

!

interface GigabitEthernet0/1

bridge-group 1

nameif outside

security-level 0

!

interface BVI1

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 ==> In case BVI IP is not defined ASA will not switch the packets

!

Schritt 2: MAC-Lernen muss deaktiviert werden.

ASA(config)# show run mac-learn

mac-learn inside disable

mac-learn outside disable

PBR:

Schritt 3: Statische MAC-Adresstabelle für PBR Mac.

The mac statically binded to inside interface is the PBR mac generated by provider and vice versa

ASA(config)# show run mac-address-table

mac-address-table static outside 024a.e954.b591

mac-address-table static inside 02c0.282b.d1cf

Schritt 4: Konfigurieren der Zugriffskontrollliste (ACL) zum Übergeben von L2pings

ASA(config)# show access-list

access-list L2_PBR ethertype permit 721

ASA(config)# show run access-group

access-group L2_PBR in interface inside

access-group L2_PBR in interface outside