Inhalt

Einleitung

Wann wird sie gebraucht?

Voraussetzung

Topologie

Schritte zum automatischen APIC-Upgrade

Einleitung

In diesem Dokument wird die Funktionsweise der Funktion für automatische Upgrades für den Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) in der Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) beschrieben.

Wann wird sie gebraucht?

Wenn ein neuer APIC im Rahmen des bestehenden Prozesses über eine Retourengenehmigung (Return Material Authorization, RMA) eingeht oder neu beschafft wird, muss er dieselbe APIC-Version wie die in der ACI-Fabric nutzen, um dem Cluster beitreten zu können. Dies erfordert ein Upgrade des neuen APIC entsprechend der Version des vorhandenen Clusters, bevor dieser zur Fabric hinzugefügt werden kann. Dies ist zeitaufwendig und erfordert manuellen Aufwand.

Es gibt zwei Anwendungsfälle, in denen diese Funktion erforderlich ist.

1. Austausch defekter APIC ( RMA APIC )

2. APIC-Cluster-Erweiterung

Voraussetzung

Um das Verfahren zu vereinfachen und Plug-and-Play zu ermöglichen, wurde die APIC Auto Upgrade-Funktion ab der ACI-Version 6.0(2) und späteren Versionen eingeführt.

Wenn ein neuer APIC durch Austausch oder Hinzufügen in die Fabric eingeführt wird, muss die APIC-Software mit der im Cluster ausgeführten übereinstimmen. In der Regel ist hierfür ein Upgrade erforderlich, das mehr Zeit in Anspruch nimmt, bis der Upgrade-Prozess abgeschlossen ist und der APIC der Fabric beitritt.

Hierbei handelt es sich um eine automatische Funktion, die keiner Konfiguration bedarf.

Topologie

In dieser Topologie sind drei APICs mit ACI-Version 6.0(5h) vorhanden, und APIC3 ist fehlerhaft und muss ersetzt werden.

Schritte zum automatischen APIC-Upgrade

Konfigurieren Sie nach Erhalt des RMA-APIC die Cisco Integrated Management Controller (CIMC)-IP so, dass sie mit der vorherigen CIMC-Adresse übereinstimmt.

Schritt 1: Melden Sie sich bei der CIMC-Benutzeroberfläche an.

Schritt 2: Zugriff auf den APIC über KVM für Tastatur, Bildschirm und Maus

Navigieren Sie zu vKVM starten —> Klicken Sie darauf —> Eine weitere Registerkarte wird geöffnet —> Klicken Sie auf den Hyperlink

Schritt 3: Initialisieren des neuen APIC zur Überprüfung der ausgeführten APIC-Version (Sie können beliebige Dummy-Fabric Discovery-Parameter wie Fabric-Name, Fabric-ID, TEP-Pool usw. verwenden)

Schritt 4: Überprüfen Sie nach der Initialisierung des neuen APIC die Version. (Sie sehen, dass die vorhandene APIC-Version 5.2.5c ist.)

apic3# acidiag version <== To check the APIC version

5.2.5c

Schritt 5: Reinigen Sie das Neuladen des neuen APIC mithilfe der angegebenen Befehle.

acidiag touch clean <<== Commands to remove all configuration and reboot the devices

acidiag touch setup

acidiag reboot

Schritt 6: Sammeln Sie "sam_export.config" vom funktionierenden APIC als diese Informationen, die bei der APIC-Initialisierung verwendet werden sollen.

apic1# cd /data/data_admin

apic1# pwd

/data/data_admin <=== Location of sam_exported.config file

apic1# ls -l | grep sam

-rw-r--r-- 1 root root 349 Jul  3 07:32 sam_exported.config

apic1# cat sam_exported.config

Setup for Active and Standby APIC

fabricDomain= bgl-aci04

fabricId= 1

systemName= bgl-aci04-apic1 <== APIC1 hostname , change based on APIC3

controllerID= 1

tepPool= 10.0.0.0/16

infraVlan= 3967

GIPo= 225.0.0.0/15

clusterSize= 5

standbyApic= NO

enableIPv4= Y

enableIPv6= N

firmwareVersion= 6.0(5h)

ifcIpAddr= 10.0.0.1

apicX= NO

podId= 1

standaloneApicCluster= no

oobIpAddr= 10.197.204.114/24 <== APIC1 OOB IP, Change based on APIC3

Schritt 7: Initialisieren des neuen APIC mithilfe der in Schritt 6 erfassten Daten

Schritt 8: Stilllegen des fehlerhaften APIC3 über die APIC01-Benutzeroberfläche

Navigieren Sie zu System —> Systemeinstellungen —> Controller —> Cluster nach Knoten

Klicken Sie auf drei Punkte auf der rechten Seite des Geräts —> Klicken Sie auf Stilllegen

Schritt 9: Überprüfen Sie den Admin-Status des Knotens. Dieser wird als "Out of Service" (Nicht verfügbar) angezeigt, und die Stilllegungsoption ist abgeblendet.

Schritt 10: Entfernen Sie den fehlerhaften APIC3 aus dem Rack, und installieren Sie den neuen APIC3 im Rack.

Schritt 11: Sobald der neue APIC im Rack installiert wurde, schalten Sie den neuen APIC3 ein, und schließen Sie die Kabel an. Die Kabel umfassen Fabric-Uplinks und Management-Ports.

Schritt 12: Warten Sie 10-15 Minuten, bis der neue APIC eingeschaltet werden kann. Validieren Sie dies über CIMC KVM, wenn der neue APIC eingeschaltet wurde und die Anmeldeaufforderung angezeigt wird. (Login funktioniert nur mit rescue-user)

Schritt 13: Kommission APIC03 von APIC01 GUI.

Navigieren Sie zu System —> Systemeinstellungen —> Controller —> Cluster nach Knoten

Klicken Sie auf drei Punkte auf der rechten Seite des Geräts —> Klicken Sie auf die Kommission

Schritt 14: Fügen Sie die CIMC-IP-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort hinzu, die im fehlerhaften/alten APIC verwendet wurden, den wir ersetzen. Klicken Sie auf Validieren. Sobald die Validierung erfolgreich ist.

Geben Sie den APIC-Namen, das Admin-Kennwort (aktuelles, in der Fabric verwendetes Kennwort), die POD-ID, die Out-of-Band-Management-Adresse und das IPV4-Gateway ein, und klicken Sie auf Apply. (Alle diese Parameter gehören beim Austausch zum alten APIC)

Schritt 15: Warten Sie nun 10 bis 15 Minuten, bis der neue APIC der Fabric mit der APIC-Version 5.2(5c) hinzugefügt wurde.

apic1# acidiag avread

Local appliance ID=1 ADDRESS=10.0.0.1 TEP ADDRESS=10.0.0.0/16 ROUTABLE IP ADDRESS=0.0.0.0 CHASSIS_ID=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0

Cluster of 3 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.791+00:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):3(2024-07-03T09:21:10.936+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=bgl-aci04 set to version=apic-6.0(5h) lm(t):3(2024-07-03T07:18:46.821+00:00); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); drrMode=OFF lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); kafkaMode=ON lm(t):1(2024-02-06T05:02:19.730+00:00); autoUpgradeMode=ON lm(t):2(2024-07-03T13:18:18.036+00:00); clusterInterface=infra

appliance id=1  address=10.0.0.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):1(zeroTime) oob address=10.197.204.114/24 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.955+00:00) version=6.0(5h) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.604+00:00) chassisId=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.604+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X3--0X1 lm(t):1(2024-07-03T11:03:37.219+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V05G) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.604+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) commissioned=YES lm(t):1(zeroTime) registered=YES lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) DRR=NO lm(t):0(zeroTime) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) virtual=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) active=YES(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) health=(applnc:255 lm(t):1(2024-07-03T11:03:39.196+00:00) svc's)

appliance id=2  address=10.0.0.2 lm(t):3(2024-07-03T12:40:59.116+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):2(2024-02-06T05:43:35.885+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.115/24 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) version=6.0(5h) lm(t):2(2024-07-03T13:21:01.600+00:00) chassisId=557cdb0e-c4b2-11ee-a0a8-93aaf27bee50 lm(t):2(2024-07-03T13:21:01.600+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):2(2024-07-03T11:03:37.452+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2323V09W) lm(t):2(2024-07-03T13:21:01.600+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):2(2024-07-03T08:19:03.478+00:00) commissioned=YES lm(t):3(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) registered=YES lm(t):3(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T08:40:04.837+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T05:46:22.175+00:00) active=YES(2024-07-03T13:21:01.694+00:00) health=(applnc:255 lm(t):2(2024-07-03T11:03:39.702+00:00) svc's)

appliance id=3  address=10.0.0.3 lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):3(2024-07-03T12:40:40.900+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.116/24 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) version=5.2(5c) lm(t):3(2024-07-03T13:21:01.736+00:00) chassisId=1c697d94-3939-11ef-a452-6d7c540421fa lm(t):3(2024-07-03T13:21:01.736+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X4--0 lm(t):3(2024-07-03T13:20:59.140+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V0AG) lm(t):3(2024-07-03T13:21:01.736+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) commissioned=YES lm(t):1(2024-07-03T13:17:21.104+00:00) registered=YES lm(t):2(2024-07-03T13:18:18.036+00:00) standby=NO lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T13:17:21.104+00:00) apicX=NO lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=0.0.0.0 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.562+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T06:06:24.927+00:00) active=YES(2024-07-03T13:21:01.562+00:00) health=(applnc:112 lm(t):3(2024-07-03T12:41:44.076+00:00) svc's) <<== APIC03 is still on 5.2(5c) version

Schritt 16: Der bestehende APIC führt ein automatisches Upgrade auf 6.0(5h) durch und fügt ihn dem Cluster hinzu. Sie können diesen für weitere 30 Minuten laufen lassen und die vorherige Ausgabe erneut überprüfen.

apic1# acidiag avread

Local appliance ID=1 ADDRESS=10.0.0.1 TEP ADDRESS=10.0.0.0/16 ROUTABLE IP ADDRESS=0.0.0.0 CHASSIS_ID=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0

Cluster of 3 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.791+00:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):3(2024-07-03T13:47:07.520+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=bgl-aci04 set to version=apic-6.0(5h) lm(t):3(2024-07-03T13:47:42.401+00:00); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); drrMode=OFF lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); kafkaMode=ON lm(t):1(2024-02-06T05:02:19.730+00:00); autoUpgradeMode=OFF lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00); clusterInterface=infra

appliance id=1  address=10.0.0.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):1(zeroTime) oob address=10.197.204.114/24 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.955+00:00) version=6.0(5h) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) chassisId=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V05G) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) commissioned=YES lm(t):1(zeroTime) registered=YES lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) DRR=NO lm(t):0(zeroTime) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) virtual=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) active=YES(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) health=(applnc:255 lm(t):1(2024-07-03T13:47:42.561+00:00) svc's)

appliance id=2  address=10.0.0.2 lm(t):3(2024-07-03T13:24:30.725+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):2(2024-02-06T05:43:35.885+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.115/24 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) version=6.0(5h) lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.995+00:00) chassisId=557cdb0e-c4b2-11ee-a0a8-93aaf27bee50 lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.995+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.994+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2323V09W) lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.995+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):2(2024-07-03T08:19:03.478+00:00) commissioned=YES lm(t):3(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) registered=YES lm(t):3(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T08:40:04.837+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T05:46:22.175+00:00) active=YES(2024-07-03T13:42:57.715+00:00) health=(applnc:255 lm(t):2(2024-07-03T13:47:42.560+00:00) svc's)

appliance id=3  address=10.0.0.3 lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):3(2024-07-03T13:24:21.522+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.116/24 lm(t):1(2024-07-03T13:45:44.004+00:00) version=6.0(5h) lm(t):3(2024-07-03T13:45:43.443+00:00) chassisId=5803434b-393f-11ef-8e96-2c4f52b32ad0 lm(t):3(2024-07-03T13:45:43.443+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):3(2024-07-03T13:51:50.477+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V0AG) lm(t):3(2024-07-03T13:45:43.443+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) commissioned=YES lm(t):1(2024-07-03T13:38:51.799+00:00) registered=YES lm(t):1(2024-07-03T13:42:57.480+00:00) standby=NO lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T13:38:51.799+00:00) apicX=NO lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.257+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:45:44.004+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T06:06:24.927+00:00) active=YES(2024-07-03T13:45:43.045+00:00) health=(applnc:255 lm(t):3(2024-07-03T13:47:42.405+00:00) svc's) <<== APIC03 is upgraded to 6.0(5h) version and health 255 shows it is fully fit

Um sicherzustellen, dass das automatische Upgrade fehlerfrei ausgeführt wird, überprüfen Sie die Datei "svc_ifc_appliancedirector.bin.log" auf dem vorhandenen APIC, der für das Upgrade des neu hinzugefügten APIC zuständig ist.

Ort: /var/log/dme/log

svc_ifc_appliancedirector.bin.log | grep "ApplianceAutoUpgrade.cpp"

4411||2024-07-03T13:03:02.014060877+00:00||appliance_director||DBG4||||# Registered APICs:3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||115    <<   APIC3 is registered to the cluster

4411||2024-07-03T13:03:02.014069812+00:00||appliance_director||DBG4||||# APICs its version is same cluster version:2||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||116  <<   APIC01/02 have same version 6.0(5h)

4411||2024-07-03T13:03:02.014078887+00:00||appliance_director||DBG4||||# APICs its version is different cluster version:1||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||117   <<   APIC03 is running different version 5.2(5c)

4442||2024-07-03T13:04:02.025327143+00:00||appliance_director||DBG4||||Try to upgrade Appliance3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||147    <<   Auto Upgrade Check Kicks in

4442||2024-07-03T13:04:02.025434226+00:00||appliance_director||DBG4||||ImageFile: /firmware/fwrepos/fwrepo/aci-apic-dk9.6.0.5h.bin||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||160    <<  Image file location on Local APIC

4442||2024-07-03T13:04:02.025661541+00:00||appliance_director||DBG4||||Running rsync -8 -avzk --timeout 600 -e "ssh -p 1022 -i /securedata/ssh/root/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o GSSAPIAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o ConnectTimeout=60 -o ServerAliveInterval=60" /mgmt/support/insieme/auto_upgrade.py  root@10.0.0.3:/mgmt/support/insieme/auto_upgrade.py||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||202

4442||2024-07-03T13:04:03.001492232+00:00||appliance_director||DBG4||||Done: Copy auto_upgrade script to remote apic||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||220    <<  Upgrade script is copied to APIC03 from APIC01

4442||2024-07-03T13:04:03.001598593+00:00||appliance_director||DBG4||||Running rsync -8 -avzk --timeout 600 -e "ssh -p 1022 -i /securedata/ssh/root/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o GSSAPIAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o ConnectTimeout=60 -o ServerAliveInterval=60" /firmware/fwrepos/fwrepo/aci-apic-dk9.6.0.5h.bin  root@10.0.0.3:/tmp/myImage.bin||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||226

4442||2024-07-03T13:13:59.287332478+00:00||appliance_director||DBG4||||Done: Copy iimage file to remote apic||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||244    <<  ISO image 6.0(5h) is coped to APIC03 from APIC01

4442||2024-07-03T13:13:59.287418460+00:00||appliance_director||DBG4||||Running ssh -p 1022 -i /securedata/ssh/root/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o GSSAPIAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o ConnectTimeout=60 -o ServerAliveInterval=60 root@10.0.0.3 "/mgmt/support/insieme/auto_upgrade.py 1 10.0.0.1"||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||250

4442||2024-07-03T13:17:55.430111171+00:00||appliance_director||DBG4||||Run remote upgrade done||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||268    <<   Running upgrade script on APIC03

4442||2024-07-03T13:17:55.430203755+00:00||appliance_director||DBG4||||Decommissioning Appliance 3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||273    <<   APIC03 is decomissioned

4442||2024-07-03T13:20:25.430436301+00:00||appliance_director||DBG4||||Commissioning Appliance 3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||277   <<   APIC03 is commissioned back to the fabric

Schritt 17: Wenn das Auto APIC-Upgrade fehlschlägt, tritt ein Fehler auf.

Schritt 18: Bei Fehlern können Sie das Auto APIC-Upgrade jederzeit neu auslösen, indem Sie einen neuen APIC laden und zur Erkennung wieder der ACI-Fabric hinzufügen.

Wenn das Problem durch diese Schritte nicht behoben wird, sammeln Sie die technischen Support-Protokolle, und wenden Sie sich an das Cisco TAC, um weitere Unterstützung zu erhalten.