Inhalt

Einleitung

Problem

Voraussetzungen

Lösung

Schritt 1:Laden Sie zunächst die Firmware von der Cisco Website herunter.

Schritt 2:Geben Sie den APIC ein, und wählen Sie hier die passende Version für die ACI aus. In diesem 4.2(7f) ist ausgewählt.

Schritt 3: Kopieren Sie das ISO-Image der APIC-Software auf den HTTP-Server.

Schritt 4: SSH/Konsole zu Cisco Integrated Management Controller

Melden Sie sich von einem Terminalfenster aus bei der CIMC-Konsole an.

Ändern Sie den Bereich in Virtual Media:

ISO-Image dem HTTP-Server zuordnen

Überprüfen Sie den Zuordnungsstatus:

Stellen Sie eine Verbindung mit SOL her, um den Installationsprozess zu überwachen:

Schritt 5: Aus der KVM-Konsole der CIMC-GUI ein- und ausschalten

Schritt 6: Wechseln Sie zurück zur CIMC-CLI, und überwachen Sie die Ausgabe von "Connect Host".

Schritt 7: Nach dem Aufrufen der HTTP-URL wird der Bootvorgang fortgesetzt.

Schritt 8: Korrekte Schnittstellenüberprüfung

Schritt 9: Beenden von SOL nach dem Ausschalten

Schritt 10: Erstkonfiguration

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie APIC mithilfe des HTTP-Servers ein neues Image erstellt.

Problem

Bei einem Ausfall des APIC-Clusters oder bei einer Hardwaremigration von L2/M2 auf L4/M4 können einzelne APIC-Geräte zur Wiederherstellung der Funktionalität ein neues Image benötigen. Dieses Verfahren skizziert einen optimierten Ansatz zur individuellen Neuabbildung der APICs mithilfe eines HTTP-Servers, der eine schnellere Cluster-Wiederherstellung bei minimaler Unterbrechung ermöglicht.

Wiederholen Sie den Vorgang sequenziell für jedes APIC-Gerät, das eine erneute Abbildung erfordert. Sobald alle APICs neu abgebildet wurden, stellen Sie die Cluster-Konfiguration nach Bedarf wieder her, und führen Sie umfassende Tests durch, um die Funktionalität zu überprüfen.

Dieses kurze Verfahren ermöglicht eine effiziente APIC-Wiederherstellung, sodass Administratoren sofort auf Cluster-Ausfälle reagieren und den Netzwerkbetrieb effektiv wiederherstellen können.

Voraussetzungen

1. Der CIMC muss mit einer OOB-IP-Adresse konfiguriert werden.

2. Lesen Sie die APIC-Versionshinweise, und bestätigen Sie, für welches APIC-Software-Image Sie ein neues Image erstellen müssen.

3. Software-Image von software.cisco.com anfordern

4. Bestätigen Sie, dass die MD5-Prüfsumme des Bilds mit der unter Cisco.com veröffentlichten übereinstimmt.

5. APIC-Image auf HTTP-Server hochladen

Lösung

Um ein neues Image des APIC auf einem HTTP-Server zu erstellen, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden.

Schritt 1:Laden Sie zunächst die Firmware von der Cisco Website herunter.

Öffnen Sie software.cisco.com/download.

Schritt 2:Geben Sie den APIC ein, und wählen Sie hier die passende Version für die ACI aus. In diesem 4.2(7f) ist ausgewählt.

Beispiele:

Schritt 3: Kopieren Sie das ISO-Image der APIC-Software auf den HTTP-Server.

Beispiel:- http://x.x.x.x/iso/

Schritt 4: SSH/Konsole zu Cisco Integrated Management Controller

- Melden Sie sich von einem Terminalfenster aus bei der CIMC-Konsole an.

# ssh admin@cimc_ip

wobei "cimc_ip" die CIMC-IP-Adresse ist. Beispiele:

# ssh admin@x.x.x.x

admin@x.x.x.x's password:

system#

- Ändern Sie den Bereich in Virtual Media:

system# scope vmedia

system /vmedia #

- ISO-Image dem HTTP-Server zuordnen

system /vmedia # map-www volume_name http://http_server_ip_and_path iso_file_name

Dabei gilt:

- volume_name ist der Name des Volumes.

- http_server_ip_and_path ist die IP-Adresse des HTTP-Servers und der Pfad zur ISO-Datei.

- iso_filename ist der Name der ISO-Datei.

Hinweis : Zwischen http_server_ip_and_path und iso_filename ist Leerzeichen.

Beispiele:

system /vmedia # map-www apic http://x.x.x.x/iso/ aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Server username: admin

Server password:

Confirm password:

Hinweis: /* Wenn hier keine Authentifizierung erforderlich ist, drücken Sie einfach die Eingabetaste.

- Überprüfen Sie den Zuordnungsstatus:

system /vmedia # show mappings detail

Der Map-Status muss als OK angezeigt werden.

Beispiele:

system /vmedia # show mappings detail

Volume apic:

Map-Status: OK

Drive-Type: CD

Remote-Share: http://x.x.x.x/iso/

Remote-File: aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Mount-Type: www

Mount-Options: noauto,username=admin,password=********3

system /vmedia #

- Stellen Sie eine Verbindung mit SOL her, um den Installationsprozess zu überwachen:

system /vmedia # connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

Schritt 5: Aus der KVM-Konsole der CIMC-GUI ein- und ausschalten

Wählen Sie Power > Power Cycle System (Kaltstart), um den Controller aus- und wieder einzuschalten.

Von der SOL-Konsole aus: Beobachten Sie den Bildschirm während des Bootvorgangs, und bereiten Sie sich darauf vor, zum richtigen Zeitpunkt die F6-Taste zu drücken, um in das Boot-Auswahlmenü zu gelangen.

Beispiele:

Nach Drücken der F6

Hinweis: Wenn Sie Ihre Chance verpassen und F6 nicht zum richtigen Zeitpunkt drücken konnten, gehen Sie zurück zu Schritt 5, um den Controller aus- und wieder einzuschalten und den Vorgang zu wiederholen, bis Sie F6 drücken können, um in das Boot-Auswahlmenü zu gelangen.

Sie können auch das BIOS-Kennwort eingeben. Das Standardkennwort lautet password.

Wählen Sie im Startauswahlmenü die Option Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 als einmaliges Startgerät aus.

Schritt 6: Wechseln Sie zurück zur CIMC-CLI, und überwachen Sie die Ausgabe von "Connect Host".

Überwachen Sie die CIMC-CLI. Wenn Sie die Meldung "To speed up the install, enter iso url in next ten ten ten minutes" (Zur Beschleunigung der Installation geben Sie in den nächsten zehn Minuten eine ISO-URL ein) erhalten, geben Sie dann die HTTP-Server-URL mit dem APIC-Image ein.

++ grep /run/install/repo

++ cut -f 1 -d ' '

++ tr -d '[:digit:]'

+ usbdevice=/dev/sr

+ mkdir /mnt/usbdata

+ mount /dev/sr2 /mnt/usbdata

mount: special device /dev/sr2 does not exist

+ true

+ '[' -f /mnt/usbdata/ifabric.iso ']'

+ mountpoint -q /mnt/usbdata

+ true

+ echo 'INFO: found second partition on install media but did not find ifabric.iso. '

INFO: found second partition on install media but did not find ifabric.iso.

+ echo 'Continuing on to ISO URL prompt.'

Continuing on to ISO URL prompt.

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ read_iso_url

+ true,,

+ echo 'To speed up the install, enter iso url in next ten minutes: '      << Enter the http server URL with apic image  >>

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

+ read -t 600 -p '? ' url

?

http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso 5:program-log      << Enter the http server details  >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

Hinweis: Zwischen http_server_ip_and_path und iso_filename ist kein Leerzeichen.

Schritt 7: Nach dem Aufrufen der HTTP-URL wird der Bootvorgang fortgesetzt.

Hinweis: Wenn Sie die statische Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den Schnittstellennamen, die Management-IP-Adresse und das Gateway einzugeben.

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ read_iso_url

+ true

+ echo 'To speed up the install, enter iso url in next ten minutes: '

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

+ read -t 600 -p '? ' url

?

[ahttp://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso 5:program-log

++ awk -F '/|:' '{print $4}'

+ urlip=x.x.x.x

+ '[' -z http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso ']'

+ '[' -z x.x.x.x ']'

+ break

+ '[' -n http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso ']'

+ set +e

+ configured=0

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ echo 'Configuring network interface'

Configuring network interface

+ echo 'type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url: '

>>

<< Type static and configure the APIC OOB IP address with it’s gateway>>

type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url:

+ read -p '? ' ntype

? static.   << Enter the static  to configure the networking >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

Hinweis: Wählen Sie nach der Eingabe der statischen Schnittstelle die richtige Schnittstelle aus. Wenn Sie die falsche Schnittstelle ausgewählt haben, beträgt der Paketverlust 100 %. Nach drei Fehlversuchen des Ping-Vorgangs wird erneut die richtige Schnittstelle ausgewählt, bis der Paketverlust 0 beträgt. Wenn Sie nicht wissen, dass die Schnittstelle die gesamte Schnittstelle einzeln ausgewählt hat.

Beispiele:

+ case $ntype in

+ configure_static

+ echo 'Available interfaces'

Available interfaces

+ ls -l /sys/class/net

total 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp11s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:06:00.0/0000:07:01.0/0000:09:00.0/0000:0a:00.0/0000:0b:00.0/net/enp11s0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp12s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:06:00.0/0000:07:01.0/0000:09:00.0/0000:0a:01.0/0000:0c:00.0/net/enp12s0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp1s0f0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/net/enp1s0f0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp1s0f1 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/net/enp1s0f1

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 lo -> ../../devices/virtual/net/lo

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure: enp1s0f0     <<  select the correct interface   >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo>

Schritt 8: Korrekte Schnittstellenüberprüfung

Nachdem die Schnittstelle eingegeben wurde, wird versucht, einen Ping an den HTTP-Server zu senden. Wenn die ausgewählte Schnittstelle korrekt ist, muss der Paketverlust 0 % betragen, und das Image wird vom HTTP-Server abgerufen.

Beispiel: Nach Eingabe der richtigen Schnittstelle mit 0 % Paketverlust.

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure:  enp1s0f0

+ read -p 'address: ' addr

address: x.x.x.x/24

+ read -p 'gateway: ' gw

gateway: x.x.x.x

+ ip addr add x.x.x.x/24 dev enp1s0f0

+ ip link set enp1s0f0 up

+ ip route add default via x.x.x.x

++ seq 1 2

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

64 bytes from x.x.x.x: icmp_seq=1 ttl=64 time=55.0 ms

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms

rtt min/avg/max/mdev = 55.056/55.056/55.056/0.000 ms

+ configured=1

+ break

+ '[' 1 -eq 0 ']'

+ echo 'Fetching http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso'

Fetching http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso >> started fetching the apic image from HTTP server

+ wget -o /dev/null -O /tmp/cdrom.iso http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Wenn Sie die falsche Schnittstelle ausgewählt haben, beträgt der Paketverlust 100 %. Nach drei fehlgeschlagenen Ping-Versuchen wird erneut die richtige Schnittstelle ausgewählt.

Beispiel: Nach Eingabe der falschen Schnittstelle mit 100 % Paketverlust

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure: enp11s0

+ read -p 'address: ' addr

address: x.x.x.x/24

+ read -p 'gateway: ' gw

gateway: x.x.x.x

+ ip addr add x.x.x.x/24 dev enp11s0

+ ip link set enp11s0 up

+ ip route add default via x.x.x.x

++ seq 1 2

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

From x.x.x.x icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

+ sleep 20

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

From x.x.x.x icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

+ sleep 20

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ echo 'Configuring network interface'

Configuring network interface

+ echo 'type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url: ' <<Asking again to select the interface after selecting the type i,e static >>

type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url:

+ read -p '? ' ntype

?

Überwachen Sie die CIMC-CLI, und warten Sie ca. 40-50 Minuten. Die folgende Ausgabe wird für die CLI ausgegeben.

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

[  OK  ] Started Show Plymouth Power Off Screen.

[  OK  ] Stopped Availability of block devices.

Stopping Logout off all iSCSI sessions on shutdown...

Stopping LVM2 metadata daemon...

[  OK  ] Stopped LVM2 metadata daemon.

[  OK  ] Stopped Logout off all iSCSI sessions on shutdown.

[  OK  ] Stopped target Network.

[  OK  ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.

Stopping Remount Root and Kernel File Systems...

[  OK  ] Started Restore /run/initramfs.

[  OK  ] Reached target Shutdown.

dracut Warning: Killing all remaining processes

Powering off.

reboot: Power down

Schritt 9: Beenden von SOL nach dem Ausschalten

Warten Sie, bis die Meldung poweroff in der SOL-Konsole angezeigt wird, verlassen Sie die SOL-Konsole, indem Sie Strg und x (Strg+x) drücken, melden Sie sich erneut beim CIMC an, und ändern Sie den Bereich erneut.

(i) Change the scope to virtual media again:

system# scope vmedia

system /vmedia #

(ii) Unmap the .iso image that you mapped in 2.c:

system /vmedia # unmap volume_name

At the Save mapping prompt, enter yes if you want to save the mapping or no if you do not want to save the mapping. For example:

system /vmedia # unmap apic

Save mapping? Enther 'yes' or 'no' to confirm (CTRL-C to cancel) → yes

system /vmedia #

(iii) Connect back to SOL again:

system /vmedia #  connect host

Schritt 10: Erstkonfiguration

Über die KVM-Konsole: Wählen Sie Power > Power on System (Ein-/Ausschalten des Systems), um den Controller einzuschalten, und Lunch KVM, um die APIC-Erstkonfiguration anzufordern.