Inhalt

Einleitung

F3545: Richtlinien-CAM-Programmierung für Verträge

Fehlerbeispiel (F3545: Zoning Rule Programming Failure)

F3544: L3Out-Subnetze - Programmierung für Verträge (F3544)

Fehlerbeispiel (F3544: L3Out Subnet-Programmierungsfehler)

Wie werden die Fehler behoben?

Prüfung vor dem Upgrade

Einleitung

In diesem Dokument werden die ACI-Fehler F3545/F3544 sowie mögliche Schritte zur Behebung des Problems beschrieben.

F3545: Richtlinien-CAM-Programmierung für Verträge

Der Fehler F3545 tritt auf, wenn der Switch eine Vertragsregel (Zoning-Regel) aufgrund eines Hardware- oder Software-Programmierfehlers nicht aktiviert. Wenn dies angezeigt wird, liegt dies daran, dass die Richtlinie "Content Addressable Memory (CAM)" voll ist und keine weiteren Verträge mehr auf dem Switch bereitgestellt werden können. Außerdem können nach einem Neustart oder Upgrade andere Verträge bereitgestellt werden.

Dies kann dazu führen, dass Services, die vor dem Upgrade funktionierten, nach einem Upgrade oder einem erneuten Laden des Switches wieder fehlschlagen.

Beachten Sie, dass derselbe Fehler auch aus anderen Gründen auftreten kann, z. B. aufgrund eines nicht unterstützten Filtertyps in den Verträgen anstatt der Verwendung des Richtlinien-CAMs. ACI-Switches der ersten Generation unterstützen beispielsweise EtherType IP, in Vertragsfiltern jedoch nicht IPv4 oder IPv6.

Wenn dieser Fehler auftritt, überprüfen Sie in derOperations > Capacity Dashboard > Leaf Capacity APIC-GUI, ob der Richtlinien-CAM verwendet wird. Sie können diesen Befehl auch auf dem Leaf ausführen, um die aktuelle Richtlinienzahl abzurufen.

vsh_lc -c "show plat internal hal health-stats" | grep -A 7 "Policy stats"

Sie können auch die moquery (moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3545"') in der CLI eines beliebigen APIC ausführen, um zu überprüfen, ob diese Fehler im System vorhanden sind. Die Fehler werden auch in der GUI angezeigt.

Fehlerbeispiel (F3545: Zoning Rule Programming Failure)

Die nächste Ausgabe zeigt ein Beispiel für Knoten 101 mit einem Programmierfehler für 266 Vertragsregeln (zoneRuleFailed). Obwohl auch der Programmierfehler von L3Out-Subnetzen (pfxRuleFailed) im changeSet angezeigt wird, wird hierfür ein separater Fehler F3544 ausgelöst.

apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3545"'

Total Objects shown: 1

# fault.Inst

code : F3545

ack : no

annotation :

cause : actrl-resource-unavailable

changeSet : pfxRuleFailed (New: 80), zoneRuleFailed (New: 266)

childAction :

created : 2020-02-26T01:01:49.256-05:00

delegated : no

descr : 266 number of Rules failed on leaf1

dn : topology/pod-1/node-101/sys/actrl/dbgStatsReport/fault-F3545

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2020-02-26T01:03:59.849-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F3545

rule : actrl-stats-report-zone-rule-prog-failed

severity : major

status :

subject : hwprog-failed

type : operational

uid :

F3544: L3Out-Subnetze - Programmierung für Verträge (F3544)

Der Fehler F3544 tritt auf, wenn der Switch einen Eintrag nicht aktiviert, um dem pcTag aufgrund eines Hardware- oder Software-Programmierfehlers ein Präfix zuzuordnen.

Diese Einträge werden für L3Out-Subnetze mit dem Bereich "Externe Subnetze für die externe EPG" unter einer externen EPG in einem L3Out konfiguriert und verwendet, um L3Out-Subnetze L3Out-EPGs zuzuordnen.

Wenn dies aufgrund der Kapazität des LPM- oder Host-Routings auf dem Switch erkannt wird, kann ein solcher Switch nach einem Neustart oder Upgrade verschiedene Eintragssätze aktivieren.

Dies kann zu Diensten führen, die funktionierten, bevor ein Upgrade fehlschlug, nachdem das Upgrade initiiert wurde oder nachdem der Switch neu geladen wurde.

Wenn dieser Fehler auftritt, überprüfen Sie in derOperations > Capacity Dashboard > Leaf Capacity APIC-GUI die LPM- und /32- bzw. /128-Routenverwendung.

Sie können diesen Befehl auch auf dem Leaf ausführen, um die aktuelle Richtlinienzahl abzurufen:

vsh_lc -c "show plat internal hal health-stats" | grep -A 55 "L3 stats"

Sie können die moquery (moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3544"') auf der CLI eines beliebigen APIC ausführen, um zu überprüfen, ob diese Fehler im System vorhanden sind. Die Fehler werden auch in der GUI angezeigt.

Fehlerbeispiel (F3544: L3Out Subnet-Programmierungsfehler)

Die nächste Ausgabe zeigt ein Beispiel für den Knoten 101 mit einem Programmierfehler für 80 L3Out-Subnetze mit 'Externen Subnetzen für die externe EPG' (pfxRuleFailed). Obwohl es auch den Programmierfehler von Verträgen selbst (zoneRuleFailed) im changeSet anzeigt, wird dafür ein separater Fehler F3545 ausgelöst.

apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3544"'

Total Objects shown: 1

# fault.Inst

code : F3544

ack : no

annotation :

cause : actrl-resource-unavailable

changeSet : pfxRuleFailed (New: 80), zoneRuleFailed (New: 266)

childAction :

created : 2020-02-26T01:01:49.246-05:00

delegated : no

descr : 80 number of Prefix failed on leaf1

dn : topology/pod-1/node-101/sys/actrl/dbgStatsReport/fault-F3544

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2020-02-26T01:03:59.849-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F3544

rule : actrl-stats-report-pre-fix-prog-failed

severity : major

status :

subject : hwprog-failed

type : operational

uid :

Wie werden die Fehler behoben?

Hinweis: Laden Sie den Switch in diesem Zustand nicht neu.

1. Überprüfen Sie die CAM-Verwendung/LPM der Richtlinie auf dem Operations Capacity Dashboard oder mithilfe der Leaf-CLI vsh_lc -c "show plat internal hal health-stats".

2. Überprüfen Sie im Verified Scalability Guide (google Verified Scalability Guide ACI) die unterstützten Grenzwerte für Version und Plattform.

3. Entfernen Sie die nicht verwendeten Verträge und Filter, die auf EPGs angewendet werden.

4. Stellen Sie einen On-Demand-Technologie-Support zusammen, der die Leaf-Switches für weitere Analysen durch das TAC umfasst.

Prüfung vor dem Upgrade

Beide Fehler F3545 und F3544 werden vom Pre-Upgrade-Validator-Skript markiert, um den Benutzer vor den Auswirkungen zu warnen, wenn die Fehler vor dem Upgrade nicht behoben werden.

Details zum Skript vor dem Upgrade sind hier dokumentiert:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/aci/apic/all/apic-installation-aci-upgrade-downgrade/Cisco-APIC-Installation-ACI-Upgrade-Downgrade-Guide/m-pre-upgrade-checklists.html?bookSearch=true#Cisco_Concept.dita_1f674dd5-9ea2-4062-826b-f3c1550552dc