Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Beispiel 1. double-subnets-within-ctx

Beispiel 2. dhcp-policy-not present

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zur Behebung des ACI-Fehlers F0469 beschrieben.

Hintergrundinformationen

Fehler:

F0469: fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

Erläuterung:

Dieser Fehler tritt auf, wenn ein oder mehrere doppelte Subnetze für Bridge-Domänen (BDs) oder/und AEpGs definiert sind, die mit dem Ctx verknüpft sind.

Empfohlene Aktion:

Wenn dieser Fehler auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

- Bei Problemen mit doppelten Subnetzen innerhalb von ctx: Suchen Sie nach der Ctx, mit der dieses BD verknüpft ist, und suchen Sie nach allen anderen BDs, die mit dem Ctx verknüpft sind, suchen Sie nach allen AEpGs, die mit den BDs im vorherigen Schritt verknüpft sind, und stellen Sie sicher, dass keine einzelnen Subnetze für AEpGs und BDs konfiguriert sind, die mit Ctx verknüpft sind.

- Für das Problem "dhcp-policy-not present": Überprüfen Sie die Konfiguration, und stellen Sie sicher, dass das vom BD genutzte DHCP-Pelay-Profil im Tenant definiert ist.

Wenn das Problem durch diese Aktion nicht behoben wird, erstellen Sie eine Datei für den technischen Support, und wenden Sie sich an Cisco TAC.

Beispiel 1. double-subnets-within-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

Rufen Sie die BD-Informationen und das zugehörige Subnetz ab.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Überprüfen Sie die bereitgestellten Subnetze, um Überschneidungen innerhalb desselben Virtual Routing and Forwarding (Ctx) für ein anderes BD zu verfolgen.

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

Problembehebung:

Korrigieren Sie die Überlappung des Subnetzes.

Beispiel 2. dhcp-policy-not present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

Überprüfen Sie das für den betreffenden BD bereitgestellte DHCP-Label.

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

Überprüfen Sie, ob die Relay-Richtlinie vorhanden ist. In diesem Fall handelt es sich um dietest1 dhcp relay policy. In der nächsten Ausgabe können Sie sehen, dass dertest1 dhcp relay policynicht vorhanden ist, daher wird der Fehler angezeigt.

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

Problembehebung:

Entfernen Sie das DHCP-Label, an das keine entsprechende Richtlinie gebunden ist.