Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Konfiguration über die Benutzeroberfläche

Option A - MonObj "ALL" + Statistiktyp "ALL"

Option B - MonObj "l1.Physif" + Statistiktyp "ALL"

Option C - MonObj "l1.Physif" + Spezifische Statistiktypen

Überprüfung

Überprüfung über APIC CLI

Überprüfung über GUI

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Ändern der ACI-Überwachungsrichtlinien beschrieben, insbesondere die Aufbewahrungsfrist für den Verlauf von Schnittstellenstatistiken.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf die ACI-Softwareversion 5.2(2e).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Schnittstellenstatistiken finden Sie unter Fabric > Inventory > Pod x > Interfaces > Physical Interfaces > Ethx/y > Stats (Fabric > Bestand > Pod x > Schnittstellen > Physische Schnittstellen > Ethx/y > Status).

In dieser Statistikansicht wird die Aufbewahrungsperiode für den Verlauf der Granularität angewendet, um die Datensätze folgender Elemente zu speichern:

- Ausgehende Bytes gesamt

- Gesamtausgangs-Byte-Rate

- Gesamtzahl eingehender Bytes

- Gesamtanzahl eingehender Byte

- CRC-Ausrichtungsfehler

Dieser Artikel enthält Schritte zum Ändern des Aufbewahrungszeitraums für den Verlauf der Granularität von 15 Minuten. Der Standardwert für die Aufbewahrungsperiode für den Verlauf für "15 Minuten" ist 1 Tag.

Der Artikelinhalt kann nach Bedarf an andere Granularitätswerte angepasst werden.

Konfigurieren

Die Richtlinien zur Statistikerfassung folgen einer hierarchischen Struktur und einem Auflösungsprozess, die in diesem Diagramm zusammengefasst werden können:

--- MonObj "ALL"  +  Stats Type "ALL"

|

|--- MonObj "className" + Stats Type "ALL"

|

|--- MonObj "className" + Stats Type "Specific-value"

Spezifische Überwachungsobjekte (MonObjs) mit speziell definierten Statustypwerten (niedrigste Ebene) haben Vorrang. Wenn sie nicht definiert sind, werden sie auf die Werte der nächsten Ebene aufgelöst, bis hin zum globalen Überwachungsobjekt "ALL" und zum Statistiktyp "ALL".

Die Richtlinie zur Statistikerfassung innerhalb der "Standard"-Überwachungsrichtlinie kann verwendet werden, um die Granularität der Statistiken und den Aufbewahrungszeitraum für den Verlauf der gesamten ACI-Fabric zu ändern, wenn keine andere benannte Überwachungsrichtlinie definiert und verwendet wird.

Konfiguration über die Benutzeroberfläche

1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Fabric und dann auf Access Policies (Zugriffsrichtlinien).

2. Erweitern Sie im Navigationsbereich die Option Richtlinien, Überwachung, und klicken Sie dann auf Standard.

3. Klicken Sie auf den Ordner Statistiksammelrichtlinien.

4. Die Konfiguration wird im rechten Fensterbereich fortgesetzt. Es gibt drei Optionen:

1. Ändern Sie das globale Überwachungsobjekt "ALL" mit dem Statistiktyp "ALL".

2. Ändern des Überwachungsobjekts "Layer 1 Physical Interface Configuration (l1.Physif)" mit dem Statustyp "ALL"

3. Änderung der "Layer 1 Physical Interface Configuration (l1.Physif)" mit bestimmten Statustypen "Egress", "Ingress" und "Ingress Error Packets"

Die Optionen A, B und C lassen sich wie folgt darstellen:

--- MonObj "ALL"  +  Stats Type "ALL"               - Option A

|

|--- MonObj "l1Physif" + Stats Type "ALL"          - Option B

|

|--- MonObj "l1Physif" + Stats Type "Egress"...  - Option C

Option C ist die spezifischste Option und ermöglicht das Ändern von nur den Statistiken, die im Abschnitt Hintergrundinformationen erwähnt werden. In diesem Artikel wird jedoch der Prozess für die anderen Optionen beschrieben, um die Hierarchie besser zu verstehen.

Anmerkung: Mit Option A oder B werden die Statistikerfassungsrichtlinien für Monobjs und Statistiktypen geändert, die über die im Abschnitt Hintergrundinformationen angegebenen Richtlinien hinausgehen.

Option A - MonObj "ALL" + Statistiktyp "ALL"

1. Sicherstellen, dass Überwachungsobjekt "ALL" und Statistiktyp "ALL" ausgewählt sind

2. Suchen Sie den Eintrag "15 Minute Granularität".

3. Stellen Sie sicher, dass der Administratorstatus auf "aktiviert" gesetzt ist.

4. Ändern Sie den Aufbewahrungszeitraum für den Verlauf in den gewünschten Zeitraum, "1 Woche" für diesen Artikel.

5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

In diesem Szenario wird eine einwöchige Aufbewahrungsperiode für den Verlauf auf die 15-minütige Granularität aller Überwachungsobjekte für alle Statustypen angewendet. Dies führt zu einer erhöhten Objektbindung in der gesamten ACI-Fabric.

Option B - MonObj "l1.Physif" + Statistiktyp "ALL"

1. Stellen Sie sicher, dass das Überwachungsobjekt "Layer 1 Physical Interface Configuration (l1.Physif)" und der Statistiktyp "ALL" ausgewählt sind.

2. Klicken Sie auf das Pluszeichen.

3. Wählen Sie den Eintrag "15 Minuten Granularität".

4. Stellen Sie sicher, dass der Administratorstatus auf "aktiviert" gesetzt ist.

5. Ändern Sie den Aufbewahrungszeitraum für den Verlauf in den gewünschten Zeitraum, "1 Woche" für diesen Artikel.

6. Klicken Sie auf Aktualisieren.

In diesem Szenario wird eine einwöchige Aufbewahrungsperiode für den Verlauf auf alle Schnittstellen angewendet. Granularität von 15 Minuten für alle Statustypen. Dies ist ein kontrollierter Ansatz, da sich die Änderung auf L1Physif bezieht.

Option C - MonObj "l1.Physif" + Spezifische Statistiktypen

Zu ändernde Statistiktypen sind "Egress", "Ingress" und "Ingress Error Packets".

1. Stellen Sie sicher, dass das Überwachungsobjekt "Layer 1 Physical Interface Configuration (l1.Physif)" und der Statistiktyp "Egress" ausgewählt sind.

2. Klicken Sie auf das Pluszeichen.

3. Wählen Sie den Eintrag "15 Minuten Granularität".

4. Stellen Sie sicher, dass der Administratorstatus auf "aktiviert" gesetzt ist.

5. Ändern Sie den Aufbewahrungszeitraum für den Verlauf in den gewünschten Zeitraum, "1 Woche" für diesen Artikel.

6. Klicken Sie auf Aktualisieren.

7. Wiederholen Sie den Vorgang für Statistiktypen "Eingang" und "Eingangsfehlerpakete"

In diesem Szenario wird ein einwöchiger Aufbewahrungszeitraum für den Verlauf auf Schnittstellen mit einer Granularität von 15 Minuten nur für die Statusarten Ausgangs-, Eingangs- und Eingangsfehlerpakete angewendet. Dies ist der am stärksten kontrollierte Ansatz, da sich die Änderungen auf bestimmte Statistiktypen beziehen.

Überprüfung

Die Detailgenauigkeit der Aufbewahrungsdauer für den Verlauf für 15 Minuten kann über die APIC-CLI und die GUI überprüft werden.

In diesem Artikel sind die Aufbewahrungszeiträume:

Überwachungsobjekt

Statistiktyp

Aufbewahrungszeitraum für Verlauf

ALLE

ALLE

1 Tag

Konfiguration der physischen Layer-1-Schnittstelle (l1.physif)

ALLE

1 Woche

Konfiguration der physischen Layer-1-Schnittstelle (l1.physif)

Ausgehend

1 Woche

Konfiguration der physischen Layer-1-Schnittstelle (l1.physif)

Eingang

1 Stunde

Konfiguration der physischen Layer-1-Schnittstelle (l1.physif)

Pakete mit Eingangsfehlern

10 Tage

Überprüfung über APIC CLI

Über die API können diese Objekte abgefragt werden, um die verschiedenen Überwachungsrichtlinienebenen zu überprüfen:

uni/infra/moninfra-default/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrTotal/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptEgrTotal/coll-15min

uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrErrPkts/coll-15min

Verwenden Sie moquery für diese Objekte über die APIC-CLI:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.HierColl

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/coll-15min

histRet      : 1d

modTs        : 2022-05-20T13:03:05.311+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : all

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.HierColl

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/coll-15min

histRet      : 1w

modTs        : 2022-05-16T16:15:58.031+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptEgrTotal/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.Coll

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptEgrTotal/coll-15min

histRet      : 1w

modTs        : 2022-05-16T16:16:54.786+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrTotal/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.Coll

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrTotal/coll-15min

histRet      : 1h

modTs        : 2022-05-16T16:21:25.962+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

apic1# moquery -d uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrErrPkts/coll-15min

Total Objects shown: 1

# stats.Coll

granularity  : 15min

adminState   : enabled

dn           : uni/infra/moninfra-default/tarinfra-l1PhysIf/stat-eqptIngrErrPkts/coll-15min

histRet      : 10d

modTs        : 2022-05-20T13:03:24.715+02:00

rn           : coll-15min

userdom      : :all:common:

Überprüfung über GUI

Nachdem die konfigurierte Aufbewahrungsperiode für den Verlauf verstrichen ist, kann das Ergebnis auf der Seite Schnittstellenstatus angezeigt werden.

Fabric > Inventory > Pod x > Interfaces > Physical Interfaces > Ethx/y > Stats (Registerkarte):

So validieren Sie die Änderung für die 15-minütige Granularität:

1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen oben links.

2. Wählen Sie das Probenahmeintervall von "15 Minuten" mit Standardeinheitentypen aus.

3. Klicken Sie auf Senden.

Um alle verfügbaren Statistiken über diese Schnittstelle zu überprüfen, ändern Sie Zoom zu "Alle"

Beachten Sie, dass die 15-minütige Granularität Aufbewahrungsdauer des Verlaufs von 1 Tag ("ALL" + Stats Type "ALL") und 1 Woche ("L1Physif" + Stats Type "ALL") nicht verwendet wird.

Stattdessen werden die spezifischen Statistiktypdefinitionen von

- 1 Woche ("Ausgang")

- 1 Stunde ("Eingang")

- 10 Tage ("Ingress Error Packets")

wirksam werden.