Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderung

Verwendete Komponenten

Vor dem Upgrade

Vorgehensweise

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Cisco Integrated Management Controller (CIMC) auf UCS-Servern der C-Serie aktualisieren, auf denen der Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) ausgeführt wird.

Voraussetzungen

Anforderung

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- UCS-Server

- APIC

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf APIC-Servern, die auf Servern der UCS C-Serie ausgeführt werden.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Vor dem Upgrade

Durch ein Upgrade der Softwareversion der ACI Fabric können neue Anforderungen an die CIMC-Version gestellt werden, die auf Ihrer Fabric ausgeführt wird. Es wird daher immer empfohlen, die Versionshinweise der APIC-Softwareversion zu überprüfen, um die Liste der unterstützten CIMC-Softwareversionen für eine bestimmte APIC-Version zu kennen.

1. Überprüfen Sie die APIC-Versionshinweise, und bestätigen Sie, auf welches CIMC-Software-Image Sie aktualisieren müssen. Link zu den Versionshinweisen des APIC.

2. Sie erhalten ein Software-Image von der Cisco.com-Website.

3. Bestätigen Sie, dass die MD5-Prüfsumme des Abbilds mit der auf der Cisco.com-Website veröffentlichten Prüfsumme übereinstimmt.

4. Die für die Aktualisierung einer CIMC-Version erforderliche Zeit variiert je nach Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem lokalen System und dem UCS-C-Chassis sowie dem Quell-/Ziel-Software-Image und anderen internen Komponentenversionen.

5. CIMC-Upgrades wirken sich nicht auf das Produktionsnetzwerk aus, da sich APICs nicht im Datenpfad des Datenverkehrs befinden.

6. Wenn Sie ein Upgrade der CIMC-Version durchführen, sind möglicherweise auch Änderungen am Internet-Browser und an der Java-Softwareversion erforderlich, um die vKVM auszuführen.

Zur Aktualisierung des APIC CIMC können Sie auch das Cisco Host Upgrade Utility basierend auf dem Leitfaden verwenden.

APIC-Server, die auf Servern der UCS C-Serie ausgeführt werden. Cisco UCS 220 M5, Cisco UCS 220 M4 (Appliances der zweiten Generation, APIC-SERVER-M2 und APIC-SERVER-L2) oder Cisco UCS 220 M3 (Appliances der ersten Generation, APIC-SERVER-M1 und APIC-SERVER-L1), mit einem geringfügigen Unterschied, dass Server mit einem mit Trusted Platform Module (TPM) gesicherten Image gefertigt werden, Zertifikate und Zertifikate eine APIC-Produkt-ID (PID).

APIC-Plattform

Entsprechende UCS-Plattform

Beschreibung

APIC-SERVER M1

UCS-C220-M3

Cluster aus drei Cisco APIC-Controllern der ersten Generation mit CPU-, Festplatten- und Speicherkonfigurationen mittlerer Größe für bis zu 1.000 Edge-Ports.

APIC-SERVER-M2

UCS-C220-M4

Cluster aus drei Cisco APIC-Controllern der zweiten Generation mit mittlerer CPU-, Festplatten- und Speicherkonfiguration für bis zu 1.000 Edge-Ports.

APIC-SERVER M3

UCS C220 M5

Cluster aus drei Cisco APIC-Controllern der zweiten Generation mit mittlerer CPU-, Festplatten- und Speicherkonfiguration für bis zu 1.000 Edge-Ports.

APIC-SERVER-L1

UCS-C220-M3

Cluster aus drei Cisco APIC-Controllern der ersten Generation mit CPU-, Festplatten- und Speicherkonfigurationen für mehr als 1.000 Edge-Ports.

APIC-SERVER-L2

UCS-C220-M4

Cluster aus drei Cisco APIC-Controllern der zweiten Generation mit CPU-, Festplatten- und Speicherkonfigurationen für mehr als 1.000 Edge-Ports.

APIC-SERVER-L3

UCS C220 M5

Cisco APIC mit großen CPU-, Festplatten- und Speicherkonfigurationen (mehr als 1.200 Edge-Ports)

Vorgehensweise

Schritt 1: Bestimmen Sie zunächst das APIC-Modell.

Sie können dies in der CIMC-GUI überprüfen, um die unter Server > Summary angezeigte PID zu überprüfen.

Schritt 2: Software herunterladen

Navigieren Sie auf der Seite Cisco Download Software zu Produkt auswählen > Downloads > Home Servers - Unified Computing > UCS Rackmount Standalone Server Software der C-Serie > Wählen Sie UCS 220 M3/M4/M5 auf Basis der Generierung von APIC > UCS Server-Firmware.

Hinweis: Überprüfen Sie die empfohlene CIMC-Version und den Software-Versionshinweis, um die empfohlene CIMC-Firmware-Version für Ihre aktuelle ACI-Softwareversion herunterzuladen.

Verwenden Sie die empfohlene CIMC APIC-Firmware nur statt der neuesten oder empfohlenen Firmware für dieses UCS-Modell.

Schritt 3: Starten Sie die KVM-Konsole über die CIMC-GUI.

IWenn beim Öffnen der KVM-Konsole Probleme auftreten, handelt es sich in der Regel um ein Problem mit Ihrer JAVA-Version. Lesen Sie die Versionshinweise für Ihre CIMC-Version, um die verschiedenen verfügbaren Problemumgehungen zu erfahren.

Schritt 4: Um das virtuelle Gerät zu aktivieren, navigieren Sie zu Virtual Media > Activate Virtual Devices (Virtuelle Geräte aktivieren), wie im Bild gezeigt.

Schritt 5: Um das heruntergeladene ISO-Image als CD/DVD zuzuordnen, navigieren Sie zu Virtual Media > Map CD/DVD (CD/DVD zuordnen), wie im Bild gezeigt.

Schritt 6: Durchsuchen Sie das ISO-Image vom lokalen Rechner aus und klicken Sie dann auf Gerät zuordnen, wie im Bild gezeigt.

Schritt 7: Um neu zu starten, navigieren Sie zu Power > Reset System (Warm-Boot), wie im Bild gezeigt.

Schritt 8: Um in das Startmenü zu gelangen, drücken Sie F6, nachdem das System neu gestartet wurde, wie im Bild gezeigt.

Schritt 9: Das vom Benutzer festgelegte Kennwort eingeben oder das Kennwort verwenden.

Hinweis: Sie müssen ein BIOS-Administratorkennwort festlegen, bevor Sie dieses Verfahren durchführen können. Um dieses Kennwort festzulegen, drücken Sie beim Systemstart die F2-Taste, um das BIOS-Setup-Dienstprogramm aufzurufen. Navigieren Sie dann zu Sicherheit > Administratorkennwort festlegen, und geben Sie das neue Kennwort zweimal ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Schritt 10: Wählen Sie das vKVM-Startgerät aus, das vDVD1.22 zugeordnet ist, wie im Bild gezeigt.

Schritt 11: Das Cisco UCS Host Upgrade Utility wird wie im Image gezeigt gestartet.

Schritt 12: Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Ich bin einverstanden, wie im Bild gezeigt.

Schritt 13: Um alle Komponenten zu aktualisieren, klicken Sie auf Update All (Alle aktualisieren), um die aktuelle Version auf die aktualisierte Version zu aktualisieren. Beachten Sie, dass der APIC während des Upgrades möglicherweise Verbindungsunterbrechungen anzeigen kann.

Schritt 14: Aktivieren Sie den sicheren Cisco IMC-Boot nicht.

Es wird ein Popup angezeigt, in dem Cisco IMC Secure Boot aktiviert wird. Wählen Sie NO aus, andernfalls finden Sie im Abschnitt Einführung in Cisco IMC Secure Boot im Konfigurationshandbuch für die integrierte Management Controller-GUI der Cisco UCS C-Serie, Version 4.0.

Schritt 15: HUU aktualisiert jede Komponente einzeln. Nach dem Neustart wird die Einheit neu gestartet. Anschließend können Sie über GUI und CLI auf das Chassis zugreifen.

Wenn der Server neu gestartet wird, müssen Sie sich wieder beim CIMC anmelden und überprüfen, ob das Upgrade erfolgreich abgeschlossen wurde. Dazu können Sie über die Benutzeroberfläche überprüfen oder das CIMC-Host-Upgrade-Utility starten. Wählen Sie Letzte Aktualisierungsüberprüfung aus, um sicherzustellen, dass alle Komponenten erfolgreich das Upgrade bestanden haben.

Schritt 16: Um das erfolgreiche Upgrade dieser Version zu überprüfen, melden Sie sich bei der CIMC-GUI an, navigieren Sie zu Admin > Firmware Management und überprüfen Sie die Cisco IMC-Firmware wie im Bild gezeigt.