Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration des Network Time Protocol (NTP) in einer Application Centric Infrastructure (ACI) Fabric-Lösung beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Out-of-Band-Management (OOB) in der Fabric

- NTP-Server

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

- Nexus 9500

- Nexus 9300

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Schritt 1: Navigieren Sie in der Menüleiste zu FABRIC > FABRIC POLICIES.

Führen Sie im Navigationsbereich die folgenden Aktionen aus:

- Erweitern Sie Pod-Richtlinien

- Richtlinien erweitern

- Datum und Uhrzeit auswählen

Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Create Date and Time Policy (Richtlinie für Datum und Uhrzeit erstellen) aus, wie im Bild dargestellt.

Schritt 3: Geben Sie im Assistenten CREATE DATE AND TIME POLICY (DATUM- UND ZEITRICHTLINIE ERSTELLEN) und in SCHRITT 1 > IDENTITY (IDENTITÄT) folgende Details ein:

- Geben Sie einen Namen ein.

- Geben Sie eine Beschreibung ein.

- Wählen Sie Administrative State (Verwaltungsstatus) aus (aktiviert).

- Wählen Sie Authentication State (deaktiviert) aus.

- Klicken Sie wie in der Abbildung dargestellt auf WEITER.

Schritt 4: SCHRITT 2 > NTP-SERVER

- Geben Sie die in dieser Richtlinie zu verwendenden NTP-Server an.

- Klicken Sie auf +, um die NTP-Server hinzuzufügen.

- Führen Sie im Assistenten zum Erstellen von Anbietern folgende Aktionen aus:

- Geben Sie Name (Hostname oder IP-Adresse) ein.

- Geben Sie eine Beschreibung ein.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Bevorzugt".

- Minimales Abfrageintervall (4)

- Maximales Abfrageintervall (6)

- Management-EPG auswählen (Standard (Out-of-Band))

- Klicken Sie auf OK, wie in der Abbildung dargestellt.

Schritt 5: Klicken Sie auf Beenden.

- Navigieren Sie im Richtlinienbereich zu Fabric > Fabric Policies > Pod Policies > Policies > Date and Time, wählen Sie DATE/TIME Format aus, und führen Sie die folgenden Aktionen aus:

- Zeitzone auswählen

- Anzeigeformat auswählen (lokal)

- Offsetstatus auswählen (aktiviert)

- Klicken Sie auf SENDEN, wie in der Abbildung dargestellt.

Schritt 6: Aktualisieren Sie Ihre POD Policy-Gruppe, um Ihre Datums- und Uhrzeitrichtlinie zu verwenden, wie im Bild dargestellt.

Schritt 7. Weisen Sie eine neue Richtliniengruppe als STANDARD-Fabric-Richtliniengruppe zu.

- Navigieren Sie im Bereich zu Fabric > Fabric Policies > Pod Policies, wählen Sie default aus, und führen Sie im Pod Selector - Standardarbeitsbereich die folgenden Aktionen aus:

- Geben Sie eine Beschreibung ein.

- Wählen Sie pod-policy-group als Fabric Policy Group und wie im Bild dargestellt aus.

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Von Switches:

fabric1-leaf1# show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

172.16.129.235                Server (configured)

fabric1-leaf1# show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + - peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote                local                st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*172.16.129.235          0.0.0.0               3    16     37    0.00134 management

fabric1-leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 172.16.129.235

remote host:          172.16.129.235

local interface:      Unresolved

time last received:   2s

time until next send: 14s

reachability change:  408s

packets sent:         30

packets received:     30

bad authentication:   0

bogus origin:         0

duplicate:            0

bad dispersion:       0

bad reference time:   0

candidate order:      6

fabric1-leaf1#

Vom APIC:

admin@apic1:~> cat /etc/ntp.conf

OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit the source to query or modify the service on this system.

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

# Permit all access over the loopback interface.  This could

# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

#restrict default ignore

restrict 127.0.0.1

#restrict -6 ::1

keysdir /etc/ntp/

keys /etc/ntp/keys

server 172.16.129.235 prefer minpoll 4 maxpoll 6

admin@apic1:~> ntpstat

synchronised to NTP server (172.16.129.235) at stratum 4

time correct to within 268 ms

polling server every 16 s

Fehlerbehebung

Es sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung für diese Konfiguration verfügbar.