Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Syntaxbeschreibung

Der Befehl "cable modulation profile"

Konfigurationsbeispiele

Angepasstes Beispiel

Integrierte Vorlagen für Modulationsprofile

Zugehörige Befehle

Befehl für das Upstream-Modulationsprofil des Kabels

Der Befehl show cable modulation profile

Zugehörige Informationen

Einführung

Cisco Cable Modem Termination Systems (CMTS) können Modulationsprofile für die RF-Konfiguration einer Sprach- und Datenkabel-Modemanlage verarbeiten. Die Cisco IOS® Software wurde mit einem standardmäßigen Modulationsprofil entwickelt, das in den meisten Fällen optimal ist. Ändern Sie daher nicht die Standardkonfiguration. Wenn die Modulationsanforderungen jedoch je nach Kundenstandort unterschiedlich sind, kann die Cisco IOS Software die Modulationsprofile an die Kundenanforderungen anpassen und konfigurieren.

Vorsicht: Nur ein Experte, der Modulationsänderungen und DOCSIS (Data-over-Cable Service Interface Specifications) versteht, sollte diese Parameter ändern. Andernfalls können Änderungen zu Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen von Services führen, da die Befehle die physische Ebene beeinflussen.

In diesem Dokument werden die Konfigurationsbefehle zum Ändern des Modulationsprofils erläutert. Das Dokument enthält auch die show-Befehle, mit denen Sie die konfigurierten Parameter überprüfen können.

Die CMTS-Versionen der Cisco IOS-Software verfügen über ein vorkonfiguriertes Modulationsprofil im Speicher, das ein typisches Profil für die QPSK-Modulation (Quadrature Phase-Shift Keying) definiert. Die Cisco CMTS der Serien uBR7100, uBR7200 und uBR10000 unterstützen bis zu acht Modulationsprofile von Kabeln. Das Profil 1 ist die Standardeinstellung.

Geben Sie den Befehl show cable modulation-profile ein, um die standardmäßig konfigurierten Parameter anzuzeigen:

ubr7246#show cable modulation-profile

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   0    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- oder Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Syntaxbeschreibung

Der Befehl "cable modulation profile"

Führen Sie zum Definieren eines Modulationsprofils den globalen Konfigurationsbefehl Kabelmodulationsprofil aus. Führen Sie zum Entfernen des angegebenen Modulationsprofils den Befehl no cable modulation-profile aus.

- Kabel-Modulationsprofil-Profil {uc | Mischung | qam-16 | qpsk} fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod crambler seed diff-pre-len last-cw uw-len

- kein Profil für Kabelmodulationen {uc | Mischung | qam-16 | qpsk} fec-tbytes fec-len burst-len guard-t mod crambler seed diff-pre-len last-cw uw-len

Hinweis: Diese Befehle sollten jeweils in einer Zeile stehen.

Hinweis: Alle diese Optionen sind in Cisco IOS Software Release 12.1(1)EC und höher verfügbar. In früheren Versionen waren nur die Optionen "Initial", "Long", "Request", "Short" oder "Station" verfügbar. Möglicherweise gibt es neuere Versionen der Cisco IOS Software, Version 12.0T oder 12.0SC, die alle Funktionen enthalten.

Tabelle 1 - Parameterbeschreibungen

Parameter

Beschreibung

Profil

Modulationsprofilnummer - Gültige Werte liegen zwischen 1 und 8, wobei 1 das Standardmodulationsprofil ist.
Hinweis: Um diesen Befehl korrekt zu verwenden, geben Sie eine Zeile mit allen Parametern für jeden Upstream-Burst-Typ ein. Ein unvollständiges Burst-Profil verursacht einen unzuverlässigen Betrieb oder einen Verlust der Modemverbindung.

Mischung

Erstellt ein standardmäßiges QPSK/16-QAM^1-Mix-Modulationsprofil, bei dem kurze und lange Grant-Bursts unter Verwendung von 16-QAM gesendet werden. Bei Anforderung werden die anfängliche Reichweite und die Workstation-Wartung mit QPSK gesendet. Die Burst-Parameter werden für jeden Burst-Typ auf ihre Standardwerte festgelegt.

qam-16

Erstellt ein standardmäßiges 16-QAM-Modulationsprofil, in dem alle Bursts mit 16-QAM gesendet werden. Die Burst-Parameter werden für jeden Burst-Typ auf ihre Standardwerte festgelegt.

QPSK

Erstellt ein Standard-QPSK-Modulationsprofil, in dem alle Bursts mithilfe von QPSK gesendet werden. Die Burst-Parameter werden für jeden Burst-Typ auf ihre Standardwerte festgelegt.

fec-tbytes

Die Anzahl der Byte, die nach dem Codenwort FEC^2 korrigiert werden können: Gültige Werte liegen zwischen 0 und 10, wobei 0 für keinen FEC steht. Dies ist die Anzahl der Byte, die der FEC-Decoder innerhalb eines Codeworts korrigieren kann. Ein Codewort besteht aus Information Bytes (k Byte) und ParitätsBytes zur Fehlerkorrektur. Die Anzahl der Paritätsbyte entspricht der doppelten Anzahl korrigierbarer Fehler (T). Die Größe von T wird durch Beeinträchtigungen des Kanals bestimmt.

fec-len

Länge von Information Bytes für das FEC-Codewort: Gültige Werte liegen zwischen 16 und 253 Byte. Dieser Wert gibt die Anzahl der Informations-Byte (KB) pro FEC-Codewort an.

Burst-len

Maximale Burst-Länge in Minislots - Gültige Werte liegen zwischen 0 und 255, wobei 0 für keinen Grenzwert steht. Dieser Parameter dient zur Bestimmung des Haltepunkts zwischen Paketen, die das Burst-Profil für kurze Datenzuschüsse verwenden, und Paketen, die das Burst-Profil für lange Datenzuschüsse verwenden. Wenn die erforderliche Upstream-Zeit für die Übertragung eines Pakets diesen Wert übersteigt, wird das Burst-Profil für die langfristige Datenförderung verwendet. Wenn die Zeit kleiner oder gleich diesem Wert ist, wird das Burst-Profil für kurze Datenzuschüsse verwendet.

Guard-t

Guard Time in Symbolen - Die Zeit zwischen aufeinander folgenden Bursts. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 255 Zeichen. Dies ist die Leerlaufzeit am Ende einer Burst-Übertragung, die besteht, um sicherzustellen, dass ein Burst endet, bevor ein anderer Burst beginnt.

Mod

Modulation - Gültige Optionen sind 16qam und qpsk. Mit dem Modulationstyp können zwischen 4 Bit pro Modulationssymbol (16-QAM) oder 2 Bit pro Modulationssymbol (QPSK) ausgewählt werden. 16-QAM verwendet sowohl Phase als auch Amplitude für die Übertragung von Informationen. QPSK überträgt Informationen in der Phase des Signalträgers. 16-QAM erfordert ca. 7 dB^3 höhere C/N4-Werte, um dasselbe BER^5-Niveau wie QPSK zu erreichen. Aber 16-QAM übermittelt Informationen doppelt so schnell wie QPSK.

Räuber

Scrambler aktivieren oder deaktivieren: Gültige Optionen sind Scrambler und kein Scrambler. Scrambler wird verwendet, um eine fast zufällige Sequenz von Übertragungssymbolen zu erstellen, die eine gleichmäßige spektrale Verteilung der Energie sicherstellt, die innerhalb des Kanals übertragen wird. Der Samen des Scramblers ist ein Anfangswert, der verwendet wird, um den Pseudorandomizer zu starten, um die Bits zu verwirren. Da sowohl der Sender als auch der Empfänger den Seed-Wert kennen, kann das Scrambling am Empfänger umgekehrt werden, um nur die ursprünglichen Daten zu hinterlassen.

Saatgut

Scrambler Seed im hexadezimalen Format: Gültige Werte liegen zwischen 0x0000 und 0x7FFF.

abweichen

Differenzialcodierung aktivieren oder deaktivieren: Gültige Optionen sind diff und no-diff. Differenzialkodierung ist eine Technik, bei der die Informationen durch die Phasenänderung zwischen zwei Modulationssymbolen statt durch die absolute Phase eines Symbols übertragen werden. Diese Technik macht die absolute Phase des empfangenen Signals unbedeutend und verdoppelt so effektiv die BER für dasselbe C/N.

vorlein

Präamble length in bits - Gültige Werte liegen zwischen 2 und 128. Die Präambellänge (und der Preamble Offset) werden zur Definition einer synchronisierenden Zeichenfolge von Modulationssymbolen verwendet, mit der der Empfänger die Phase und die Zeitmessung des übertragenen Bursts ermitteln kann.

letzter Cw

Wie FEC für letztes Codewort behandelt wird: Gültige Optionen sind fixiert für feste Codewortlänge und verkürzt für kürzere letzte Codewörter.

uw-len

Eindeutige Wortlänge im Upstream: Gültige Optionen sind uw8 für eindeutige 8-Bit-Wörter oder uw16 für eindeutige 16-Bit-Codewörter.

1 QAM = Quadrature Amplitude Modulation

2 FEC = Vorwärtsfehlerkorrektur

3 dB = Dezibel

4 C/N = Carrier-to-Noise

5 BER = Bitfehlerrate

Standardwerte

Der Standardwert ist das Modulationsprofil 1.

Befehlsmodi

Der Befehlsmodus ist die globale Konfiguration.

Tabelle 2: Befehlsverlauf

Cisco IOS Softwareversion

Änderung

11,3 NA

Dieser Befehl wurde eingeführt.

12.0(7)XR2

Dieser Befehl wurde verwendet.

12.0(6)SC und 12.1(3a)EC1

Die Optionen Mix, qpsk und 16qam wurden hinzugefügt.

Nutzungsrichtlinien

Ein Modulationsprofil ist eine Sammlung von sechs Burst-Profilen, die in einer UCD-Nachricht (Upstream Channel Descriptor) gesendet werden. Diese Profile konfigurieren Modem-Übertragungsparameter für die folgenden Upstream-Meldungstypen:

- Anfrage

- Erstwartung

- Bahnhofswartung

- Kurzzuschuss

- Langfristiger Zuschuss

Sie können den Befehl Kein Kabelmodulationsprofil ausführen, um alle Modulationsprofile mit Ausnahme des Standardmodulationsprofils 1 zu entfernen. Im Fall des Modulationsprofils 1 legt der Befehl Kein Kabelmodulationsprofil alle Parameter eines Burst auf Standardwerte fest.

Vorsicht: Änderungen an Modulationsprofilen führen zu Änderungen an der physischen Schicht. Da Änderungen an den Eigenschaften der physischen Schicht die Leistung und Funktion des Routers beeinflussen, sollte diese Aufgabe nur von einem erfahrenen Benutzer ausgeführt werden.

Um den Befehl cable modulation-profile richtig zu verwenden, geben Sie eine Zeile mit allen Parametern für jeden Upstream-Burst-Typ ein. Ein unvollständiges Burst-Profil verursacht einen unzuverlässigen Betrieb oder einen Verlust der Modemverbindung.

Vorsicht: Wenn Sie den Scrambler ausschalten, können Sie Paketverluste verursachen. Schalten Sie deshalb den Schuster nur in Labortestumgebungen aus.

Fehler oder inkompatible Konfigurationen in den Burst-Profilen führen dazu, dass Modems entweder:

- Konnektivität verwerfen

- Kurze oder lange Datenpakete verwerfen

- Keine Verbindung zum Netzwerk möglich

Es ist möglich, ein Burst-Profil-Set zu erstellen, für das keine Implementierung eines DOCSIS-Empfängers die Übertragungen des Modems empfangen kann.

Bei den Datenraten von 160 K Symbolen/Sekunde und 2560 K Symbolen/Sekunde ist die eindeutige Wortlänge, Präambellänge und FEC-Bedarfsbestimmung besonders wichtig. Falsche Optionen für diese Werte können zu einer schlechten oder gar keiner Verbindung bei diesen Symbolraten führen.

Konfigurationsbeispiele

Angepasstes Beispiel

Das Beispiel in diesem Abschnitt ist ein Modulationsprofil für gemischte Modulation. Die anfänglichen, Anforderungs- und Workstation-Wartungsmeldungen werden als QPSK gesendet, und die kurzen und langen Datenpakete werden als 16-QAM gesendet. Die 16-QAM-Modulation ist bandbreiteneffizienter als QPSK, aber QPSK ist robuster als 16-QAM.

In diesem Beispiel hat der Anforderungsburst definitionsgemäß folgende Werte:

- fec-tbytes: 0

- fec-len: 16 KB

- Burst-len: 1

- guard-t: 8

- Mod: QPSK

- Scrabler aktiviert

- Saatgut: 152

- Differenzialkodierung deaktiviert

- vorab: 64 Bit

- last-cw: fest

- uw-len: UW8

Die verbleibenden anfänglichen, stationären, kurzen und langen Bursts werden für Profil 2 ähnlich definiert.

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk

scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam

scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam

scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

ubr7246(config)#^Z

ubr7246#

Hinweis: Die Befehle in dieser Ausgabe sollten jeweils in einer Zeile stehen.

Hinweis: Verwenden Sie den Befehl Modulation profile, um alle Bursts (Anforderung, Initial, Station, Kurz und Long) für dieses Modulationsprofil zu erstellen. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie Leistungsprobleme oder Serviceunterbrechungen verursachen.

In diesem Beispiel wird dieses Gerät verwendet:

Tabelle 2: Konfigurationsbeispiel

Name

Modell

Verwendung

Softwareversion

Bildname

Kabel-Headend-Station

uBR7246

CMTS

Cisco IOS Softwareversion 12.1(1a)

ubr7200-ik1st-mz.121-1a.T1

Heimbüro

uBR924

Kabelmodem

Cisco IOS Softwareversion 12.2(1)

ubr920-k8o3v6y5-mz.122-1.bin

PC

DHCP-Server

WinNT^1 Server 4.0

Cisco Network Registrar 3.5

TFTP-Server

WinNT-Server 4.0

Cisco TFTP

ToD^2-Server

WinNT-Server 4.0

Jeder NTP^3- oder ToD-Server

1 WinNT = Microsoft Windows NT

2 bisD = Tageszeit

3 NTP = Network Time Protocol

Diese Beispielkonfiguration zeigt die gesamte Konfiguration des uBR7246. Die in Fettschrift angezeigten Befehle sind Befehle, die für die Konfiguration von Modulationsprofilen relevant sind:

uBR7246-Konfiguration

ubr7246#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service compress-config

!

hostname ubr7246

!

enable password ww

!

cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk scrambler

152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam scrambler

152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam scrambler

152 no-diff 160 fixed uw8

!--- Note: These commands should each be on one line.

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.20 255.255.255.192

!

interface Cable3/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.2.3.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 256qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 frequency 20000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 modulation-profile 2

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

no cable upstream 5 shutdown

cable source-verify dhcp

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.16.30.3

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

login tacacs

!

end

Um vollständig zu sein, zeigt dieses Dokument auch die Konfiguration eines der uBR924-Kabelmodems an. Dies ist die grundlegende Bridge-Konfiguration, die die Kabelmodems erhalten, nachdem sie online sind, und die eine IP-Adresse vom DHCP-Server bezieht:

uBR924-Konfiguration

uBR924-445b#show run

Building configuration...

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname uBR924-445b

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit PO max-events 100

no ip dhcp-client network-discovery

call RSVP-sync

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.3 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id 3620-gk ipaddr 172.16.30.5 1718

h323-gateway voip h323-id test2

!

ip classless

ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server manager

!

voice-port 0

input gain -2

output attenuation 0

!

voice-port 1

input gain -2

output attenuation 0

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 3333

port 0

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 4444

port 1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 1111

session target ras

!

gateway

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Integrierte Vorlagen für Modulationsprofile

Um die Definition neuer Modulationsprofile zu vereinfachen, können Sie den Befehl cable modulation-profile verwenden. Mit diesem Befehl wird schnell ein vollständiges Modulationsprofil auf der Grundlage einer von drei vordefinierten Vorlagen erstellt. Diese drei Vorlagen sind:

- qpsk - Diese Vorlage ist ein Modulationsprofil, das für alle IUCs (Intervall Usage Codes) optimiert wurde, um QPSK zu verwenden.

- qam-16: Diese Vorlage ist ein Modulationsprofil, das für alle IUCs optimiert wurde, um 16-QAM zu verwenden.

Hinweis: Cisco rät von der Verwendung dieses Modulationsprofils ab.

- mix - Diese Vorlage ist ein Modulationsprofil, das für die Verwendung von 16-QAM für Datenverkehr und QPSK für Wartung und Anforderungsverkehr optimiert wurde.

Verwenden Sie Mix, um die Robustheit von QPSK für den Wartungsverkehr und die Geschwindigkeit von 16 QAM für den Datenverkehr zu erreichen. Um ein neues Modulationsprofil zu erstellen, das eine dieser Vorlagen verwendet, führen Sie den Befehl cable modulation-profile aus. In diesen Abschnitten dieses Dokuments wird die Verwendung des Befehls Kabelmodulationsprofil veranschaulicht:

- Beispiel für ein QPSK-Modulationsprofil

- Beispiel für ein 16-QAM-Modulationsprofil

- Beispiel für ein gemischtes Modulprofil

Beispiel für ein QPSK-Modulationsprofil

Um einen CMTS mit der QPSK-Vorlage zu konfigurieren, geben Sie den Befehl cable modulation-profile profile qpsk in global configuration ein. Diese Ausgabe zeigt die Verwendung des Befehls:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 qpsk

ubr7246(config)#end

Nachdem Sie diesen Befehl ausgegeben haben, lädt der CMTS alle vorkonfigurierten Einstellungen für dieses Profil. Diese Einstellungen werden in der Konfiguration angezeigt:

ubr7246#show run | include modulation-profile 2

cable modulation-profile 2 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 5 75 6 8 qpsk scrambler 152 no-diff 72 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 80 fixed uw8

Hinweis: Beachten Sie, dass alle IUCs automatisch mit QPSK-Modulation erstellt wurden.

Hinweis: Nachdem Sie das Profil für das Kabelmodulationsprofil ausgegeben haben {Mix | qam-16 können Sie einige Parameter manuell ändern.

Beispiel für ein 16-QAM-Modulationsprofil

Führen Sie zum Konfigurieren eines CMTS mit der 16-QAM-Vorlage den Befehl cable modulation-profile profile qam-16 in global configuration aus. Diese Ausgabe zeigt die Verwendung des Befehls:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 3 qam-16

ubr7246(config)#end

Nachdem Sie diesen Befehl ausgegeben haben, lädt der CMTS alle vorkonfigurierten Einstellungen für dieses Profil. Diese Einstellungen werden in der Konfiguration angezeigt:

ubr7246#show run | include modulation-profile 3

cable modulation-profile 3 request 0 16 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 3 initial 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 station 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 3 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Beispiel für ein gemischtes Modulprofil

Es gibt eine effizientere Vorlage, die QPSK- und 16-QAM-Modulationsprofile kombiniert und bei höherer Geschwindigkeit robuster ist.

Führen Sie zum Konfigurieren eines CMTS mit der gemischten Vorlage den Befehl Modulierungsprofil-Mix in der globalen Konfiguration aus. Diese Ausgabe zeigt die Verwendung des Befehls:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 4 mix

ubr7246(config)#end

Nachdem Sie diesen Befehl ausgegeben haben, lädt der CMTS alle vorkonfigurierten Einstellungen für dieses Profil. Diese Einstellungen werden in der Konfiguration angezeigt:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Hinweis: Beachten Sie, dass die kurzen und langen IUCs 16-QAM verwenden. Für die Anforderung, die Initial- und die Station wird QPSK verwendet.

Hinweis: Die standardmäßige eindeutige Worteinstellung für lange und kurze IUCs im gemischten Profil ist eindeutiges Wort 8 (UW8). Cisco empfiehlt die Verwendung von UW16. Die Verwendung eines längeren UW hilft in lauten Situationen und reduziert die nicht korrigierbare FEC-Fehlergenerierung.

Geben Sie den Befehl cable modulation-profile ein, um das eindeutige Wort von UW8 in UW16 zu ändern. Dies ist die Ausgabe von show run Nach dem Ändern des eindeutigen Worts von UW8 in UW16 den Befehl | modulation-profile 4 einschließen:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw16

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw16

Der Abschnitt Der Befehl show cable modulation-profile zeigt die Verwendung des Befehls show cable modulation-profile an. Geben Sie diesen Befehl ein, nachdem Sie Modulationsprofile konfiguriert haben, um sicherzustellen, dass der CMTS alle Parameter richtig verstanden hat.

Zugehörige Befehle

Befehl für das Upstream-Modulationsprofil des Kabels

Um ein Modulationsprofil einer Schnittstelle zuzuweisen, führen Sie den Konfigurationsbefehl Kabelvorlauf in der Modulationsprofilschnittstelle aus. Um der Schnittstelle das primäre Standardmodulationsprofil (Profil 1) zuzuweisen, führen Sie den Befehl Kein Kabel vorgelagert in Modulationsprofilschnittstelle aus.

- Kabel Upstream n Modulation-Profile primary-profile-number [sekundäre Profilnummer]

- Keine Kabel-Upstream-Modulationsprofil-Primär-Profilnummer [Sekundär-Profilnummer]

Tabelle 4 - Parameterbeschreibungen

Parameter

Beschreibung

n

Die Anschlussnummer an den Steckplätzen des Kabelmodems beginnt mit 0.

Primärprofilnummer

Standardmodulationsprofil, das der Schnittstelle hinzugefügt wird

Nebenprofilnummer

Zusätzliches Modulationsprofil, das der Schnittstelle hinzugefügt wird

Standardwerte

Der Standardwert ist das primäre Modulationsprofil (Profil 1).

Befehlsmodi

Der Befehlsmodus ist die Schnittstellenkonfiguration.

Tabelle 5 - Befehlsverlauf

Cisco IOS Softwareversion

Änderung

11,3 NA

Dieser Befehl wurde erstmals eingeführt.

12.0(7)XR2 und 12.1(1a)T1

Dieser Befehl wurde in die Züge der Cisco IOS Software, Version 12.x, eingeführt.

12.1(3a)EC1

Dieser Befehl wurde geändert, um die Funktion für die dynamische Upstream-Modulation zu aktivieren, um die Parameter für die primäre Profilnummer und die sekundäre Profilnummer hinzuzufügen.

12.1(5)EG

Dieser Befehl wurde für die universellen Breitbandrouter der Cisco Serie uBR7100 eingeführt.

12.1(7)CX

Dieser Befehl wurde für die Cisco uBR-MC16S-Linecard verbessert.

Nutzungsrichtlinien

Sie können Modulationsprofile mit festen Upstream-Frequenzen oder auf Schnittstellen mit zugewiesenen Spektrumgruppen konfigurieren. Die Dynamic Upstream Modulation-Funktion verwendet Modulationsprofile, um die Upstream-Signalqualität nachzuverfolgen. Die Funktion überprüft, ob das Upstream-Signal das konfigurierte Modulationsschema unterstützt und ggf. ein robusteres Modulationsschema anwendet. Wenn sich die Rückgabepfad-Bedingungen verbessern, gibt die Funktion den Upstream-Kanal zum höheren Modulationsschema zurück.

Wenn Sie die dynamische Upstream-Modulation und Spektrumsgruppen auf derselben Schnittstelle konfigurieren, versuchen die Cisco uBR-MC1xC- und Cisco uBR-MC16S-Kabelmodemkarten, in der folgenden Reihenfolge Abhilfe zu schaffen:

1. Modulwechsel

2. Frequenzsprünge

3. Reduzierung der Kanalbreite

Beispiel

In diesem Beispiel wird Port (Schnittstelle) 0 das primäre Modulationsprofil 2 und das sekundäre Modulationsprofil 1 zugewiesen:

Router(config-if)#cable upstream 0 modulation-profile 2 1

Der Befehl show cable modulation profile

Die Syntax für diesen Befehl lautet show cable modulation-profile [profile] [iuc-code].

Tabelle 6 - Parameterbeschreibungen

Parameter

Beschreibung

Profil

(Optional) Profile number (Profilnummer): Gültige Werte liegen zwischen 1 und 8.

UC-Code

(Optional) Interner Nutzungscode: Gültige Optionen sind:

- Request - Request Burst (IUC 1)

- reqdata - Request/Data Burst (IUC 2)

- anfänglich - Initial Ranging Burst (IUC 3)

- Station - Station Ranging Burst (IUC 4)

- Kurz: Kurzer Stichtag (IUC 5)

- long— Long Grant Burst (IUC 6)

Standardwerte

Es gibt weder Standardverhalten noch Standardwerte.

Befehlsmodi

Der Befehlsmodus ist der privilegierte EXEC-Modus.

Tabelle 7 - Befehlsverlauf

Cisco IOS Softwareversion

Änderung

11,3 XA

Dieser Befehl wurde erstmals eingeführt.

12.(0)7XR2

Dieser Befehl wurde verwendet.

12.1(3a)EC1

Dieser Befehl wurde unterstützt, und der erforderliche Datentyp wurde hinzugefügt.

Nutzungsrichtlinien

Der Befehl show cable modulation-profile zeigt Informationen zu Modulationsprofilgruppen an. Ein Modulationsprofil ist eine Sammlung von sechs Burst-Profilen, die in einer UCD-Nachricht versendet werden. Diese Profile konfigurieren Modem-Übertragungsparameter für die folgenden Upstream-Meldungstypen:

- Anfrage

- Anforderungen

- Erstwartung

- Bahnhofswartung

- Kurzzuschuss

- Langfristiger Zuschuss

Dies ist die Beispielausgabe des Befehls show cable modulation-profile:

ubr7246#show cable modulation-profile 1

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

In dieser Tabelle werden die Felder beschrieben, die in der Befehlsausgabe zum Anzeigen des Kabelmodulationsprofils angezeigt werden:

Tabelle 8 - Feldbeschreibungen

Feld

Beschreibung

Mod

Modulationsprofilgruppe Nr. A Modulationsprofilgruppe ist eine Gruppe von Burst-Profilen, die Upstream-Übertragungsmerkmale für die verschiedenen Typen von Upstream-Übertragungsklassen definieren.

IUC

Interner Nutzungscode Jeder Upstream-Übertragungs-Burst gehört zu einer Klasse, der eine Nummer zugewiesen wird, die als IUC bezeichnet wird. Bandwidth Maps von Nachrichten nach IUC-Codes, die verwendet werden, um Upstream-Zeitschlitze zuzuweisen. Diese Typen sind derzeit definiert:

- Request - Request Burst (IUC 1)

- reqdata - Request/Data Burst (IUC 2)

- initial - Initial Ranging Burst (IUC 3)

- Station - Station Ranging Burst (IUC 4)

- Kurz: Kurzer Stichtag (IUC 5)

- long - Long Grant Burst (IUC 6)

Typ

Modulationstyp

Präambellänge

Präamellänge

Diff-Enco

Differenzial Codierung aktiviert (ja) oder nicht aktiviert (nein)

FEC T-Byte

Anzahl der Byte, die für jedes FEC-Codewort korrigiert werden können

FEC kByte

Die Anzahl der Informationsbytes in einem FEC-Codewort

FEC CW-Größe

Größe (in Byte) des nach der FEC eingegebenen Codeworts Dies ist in der Regel k + 2T Byte oder die Anzahl der FEC Information Bytes (k) plus das Doppelte der Byte, die innerhalb jedes FEC-Codeworts (T) korrigiert werden können.

Scrambl-Saatgut

Scrambler Seed-Wert, im Hexadezimalformat

Max. B-Größe

Maximale Burst-Größe

Guard-Zeitgröße

Zeit, in Symbolen, zwischen aufeinander folgenden Spitzen

Letzte CW-Kurzfassung

Behandlung von FEC für kurze letzte Codewörter

Scrambl

Scrambler aktiviert (ja) oder nicht aktiviert (nein)

Preamb-Offset

Die Werte in der Präambel

Beispiel

Um zu überprüfen, ob das von Ihnen konfigurierte Modulationsprofil die richtigen Parameter aufweist, führen Sie den Befehl show cable modulation-profile für profile 2 aus.

ubr7246#show cable modulation-profile 2

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

2   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     440

2   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   short   qam  144    no   0x6    0x4B  0x152   6    8     no   yes     864

2   long    qam  160    no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     848

Zugehörige Informationen

- Dynamische Upstream-Modulation mit Cisco uBR7200

- Upstream-Modulationsprofile für Kabel-Linecards