Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Wie erhalten CPEs eine IP-Adresse?

Flussdiagramm zur Fehlerbehebung

Status auf CMTS überprüfen

CPE-Konfiguration überprüfen

MAX-CPE

Cisco Network Registrar

Kein CNR

Wenden Sie sich an Ihren ISP

IP-Adresse nicht vom ISP zugewiesen

IP-Verbindungen überprüfen

Beispielkonfiguration

Schreibterminal

Schnittstellenkabel anzeigen

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden einige der häufigsten Gründe erläutert, warum Geräte am Kundenstandort (CPE), z. B. ein PC mit Windows 2000 oder ein ähnliches Betriebssystem hinter einem Kabelmodem, keine IP-Adresse erhalten oder keine Verbindung zum Internet herstellen können. Das Dokument verwendet einen Flussdiagramm-Ansatz, um Sie durch eine Reihe von Schritten zur Fehlerbehebung im Netzwerk von der CPE-Seite oder vom Headend-Seite zu führen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Wie erhalten CPEs eine IP-Adresse?

Wenn ein Kabelmodem online ist, versucht die CPE hinter dem Kabelmodem, mithilfe des Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Prozesses eine IP-Adresse zu erhalten. Der Client sendet in der Regel eine BOOTP-Anfrage (Bootstrap Protocol), wobei die DHCP-Option auf DHCP DISCOVER (DHCP-Erkennung), eine Quell-IP-Adresse von 0.0.0.0 und eine Ziel-IP-Adresse von 255.255.255 festgelegt sind. Dieses Paket wird dann vom Kabelmodem Termination System (CMTS) an den DHCP-Server weitergeleitet. Das weitergeleitete Paket hat die Quell-IP-Adresse der sekundären IP-Adresse, die auf der Kabelschnittstelle konfiguriert ist, und hat die Ziel-IP-Adresse des DHCP-Servers, wie durch den Befehl cable helper-address ip address angegeben (siehe Beispielkonfiguration unten).

Der DHCP-Server antwortet mit einem DHCP-ANGEBOT mit einer Reihe von Optionen, einschließlich "Client-Server-zugewiesene IP-Adresse". Dies wird vom CMTS an die CPE weitergeleitet. Die CPE sendet dann möglicherweise eine DHCP-ANFRAGE für die zugewiesene IP-Adresse. Die Antwort ist ein DHCP-ACK vom Server und vom CPE unter Verwendung der zugewiesenen IP-Adresse. Um diesen Austausch zu beobachten, geben Sie den Befehl debug ip dhcp server packages ein, um eine Ausgabe zu erhalten, die der unten gezeigten ähnelt.

CPE mac address: 0010.a4e6.d04d

CPE assigned IP address: 192.168.50.3

DHCP Server IP address: 172.17.110.137

5d20h: DHCPD: setting giaddr to 192.168.50.1.

5d20h: DHCPD: BOOTREQUEST from 0100.10a4.e6d0.4d forwarded to 172.17.110.137.

!--- DHCP DISCOVER.

5d20h: DHCPD: forwarding BOOTREPLY to client 0010.a4e6.d04d.

!--- DHCP OFFER.

5d20h: DHCPD: creating ARP entry (192.168.50.3, 0010.a4e6.d04d).

5d20h: DHCPD: unicasting BOOTREPLY to client 0010.a4e6.d04d (192.168.50.3).

5d20h: DHCPD: setting giaddr to 192.168.50.1.

5d20h: DHCPD: BOOTREQUEST from 0100.10a4.e6d0.4d forwarded to 172.17.110.137.

!--- DHCP REQUEST.

5d20h: DHCPD: forwarding BOOTREPLY to client 0010.a4e6.d04d.

!--- DHCP ACK.

5d20h: DHCPD: creating ARP entry (192.168.50.3, 0010.a4e6.d04d).

5d20h: DHCPD: unicasting BOOTREPLY to client 0010.a4e6.d04d (192.168.50.3).

Vorsicht: Der Befehl debug ip dhcp server packages kann bei Ausführung auf einem ausgelasteten CMTS zu einer schweren Leistungsminderung führen. Daher wird die Anwendung nur in Laborumgebungen empfohlen.

Der obige Prozess funktioniert möglicherweise aus einer Reihe von Gründen nicht wie gewünscht, von denen einige im Folgenden aufgeführt sind.

- Falsch konfigurierter PC

- Falsch konfigurierter DHCP-Server

- Probleme mit dem Kabelmodem

- DOCSIS-Konfigurationsparameter (Data-over-Cable Service Interface Specifications)

Im nächsten Abschnitt werden einige der wichtigsten Faktoren aufgeführt, die CPE bei der Ermittlung von IP-Adressen unterstützen. Darüber hinaus enthält es Schritte zur Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Versuchen von CPE, IP-Adressen zu beziehen.

Flussdiagramm zur Fehlerbehebung

Sie können auf eines der grünen Felder klicken, um zum entsprechenden Abschnitt zu gelangen.

Status auf CMTS überprüfen

Sie müssen zuerst ermitteln, ob die CPE eine IP-Adresse erhalten hat (siehe Abschnitt "CPE-Konfiguration prüfen" in diesem Dokument). Wenn dem CPE keine IP-Adresse zugewiesen wurde, stellen Sie sicher, dass das Kabelmodem online ist. Die CPE kann keine IP-Adresse abrufen, wenn das Kabelmodem nicht online ist.

Um den Status auf CMTS zu überprüfen, führen Sie den Befehl show cable modem aus dem CMTS aus. Nachfolgend finden Sie eine Beispielausgabe aus diesem Befehl.

Sniper# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 1    offline    2291    0.00  2   0   10.50.50.4      0050.7366.2223

Cable2/0/U0 2    online     2814    0.25  5   0   10.50.50.5      0001.9659.4449

Cable2/0/U0 3    online     2813    0.50  5   0   10.50.50.2      0001.9659.4477

In der Spalte Online State (Online-Status) oben wird der Status des Kabelmodems angezeigt. Damit das CPE eine IP-Adresse erhalten und eine Verbindung herstellen kann, muss sich das Kabelmodem in einem der folgenden Zustände befinden:

- Online

- Online (pt)

Ein anderer als der beiden obigen Zustände weist darauf hin, dass das Kabelmodem nicht beim CMTS registriert ist und daher die CPE keine IP-Adresse erhalten kann.

Ausführliche Informationen zur Fehlerbehebung bei möglichen Kabelmodemzuständen finden Sie unter Fehlerbehebung bei uBR-Kabelmodems, die nicht online verfügbar sind.

CPE-Konfiguration überprüfen

Auf einem PC mit Windows 95, 98, NT oder 2000 muss ein TCP/IP-Stack installiert und konfiguriert sein, um eine IP-Adresse zu erhalten.

Beispielbildschirme in diesem Dokument zeigen einen Client, auf dem Windows 2000 ausgeführt wird. Andere Windows-Betriebssysteme verfügen über ähnliche Konfigurationen. Die Anzeige der Dialogfelder und der Befehl, der für den Zugriff auf das Fenster "IP Configuration" ausgegeben wird, können jedoch abweichen.

Hinweis: In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass der Client-PC über einen Ethernet-Adapter verfügt, der ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist. Falls nicht, konsultieren Sie die Produktdokumentation, oder fragen Sie den Hersteller Ihres Adapters um Hilfe.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die dem PC zugewiesene IP-Adresse zu überprüfen:

1. Klicken Sie auf Start > Ausführen.

2. Geben Sie im Fenster Ausführen winipcfg ein.

3. Klicken Sie auf OK

Das Fenster IP Configuration (IP-Konfiguration) wird angezeigt.

Hinweis: Wenn im Client-PC mehrere Ethernet-Adapter installiert sind, wählen Sie mithilfe des Dropdown-Pfeils Adaptername den Adapter aus, der mit dem Kabelmodem verbunden ist.

Auf der CMTS-Seite können Sie überprüfen, welche CPE sich hinter welchem Kabelmodem befindet, und die dem CPE zugewiesene IP-Adresse überprüfen, indem Sie den Befehl show interface cable x/y modem z eingeben. Die Argumente dieses Befehls werden wie folgt bestimmt:

- x ist die Linecard-Nummer.

- y ist die Downstream-Portnummer.

- z ist die Service Identifier (SID) des Kabelmodems.

Sie können z auf 0 einstellen, um Details zu allen Kabelmodems und CPE an einer bestimmten Downstream-Schnittstelle anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Befehlsausgang show interface cable am Ende des Abschnitts Sample Configuration dieses Dokuments.

Wenn die IP-Adresse 0.0.0.0 lautet, konnte die CPE keine IP-Adresse abrufen. Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, klicken Sie auf die Schaltfläche Verlängern, um eine IP-Adresse anzufordern. Wenn die CPE keine IP-Adresse erhalten kann, erhalten Sie eine IpReneweAddress, die mit Fehler 2 in Windows 200 fehlschlug.

Hinweis: In Windows 98 wird dem CPE manchmal eine IP-Adresse zugewiesen, die am 169.254.n.n beginnt. Bei diesem Adresstyp handelt es sich um eine "Dummy"-IP-Adresse, die Windows zuweist, und die angibt, dass keine funktionierende IP-Adresse abgerufen wurde.

4. Überprüfen Sie, ob der CPE über einen TCP/IP-Stack verfügt, der ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist (siehe unten).

1. Wählen Sie Start > Einstellungen > Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen > LAN-Verbindung aus.

2. Klicken Sie im Bildschirm "LAN-Verbindung" auf Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung wird angezeigt.

3. Stellen Sie sicher, dass Internetprotokoll (TCP/IP) aufgeführt und ausgewählt ist.

Falls nicht, müssen Sie es installieren.

5. Wenn Sie sichergestellt haben, dass ein TCP/IP-Stack installiert ist, stellen Sie sicher, dass er korrekt konfiguriert ist (siehe unten).

1. Wählen Sie im Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung die Option Internetprotokoll (TCP/IP) aus.

2. Klicken Sie auf Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) wird angezeigt.

3. Stellen Sie sicher, dass die Optionsfelder IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen aktiviert sind.

Hinweis: Informationen zum Überprüfen der TCP/IP-Konfiguration auf anderen Client-Typen, z. B. CPE unter UNIX-Betriebssystemen, finden Sie in der Produktdokumentation.

MAX-CPE

Im Bridging-Modus lautet der standardmäßige MAX-CPE-Eintrag in der DOCSIS-Konfigurationsdatei 1. Daher darf hinter dem Kabelmodem nur ein CPE angeschlossen werden. Mit einem neuen Konfigurationsbefehl kann CMTS eine maximale Anzahl zulässiger Hosts pro Modem angeben (wobei der MAX-CPE-Wert in der DOCSIS-Konfigurationsdatei überschrieben wird). Dieser Befehl lautet "cable modem max-cpe" [n | Unbegrenzt]. Der gültige Bereich für n liegt zwischen 1 und 254.

Weitere Informationen zu diesem Befehl und zu seiner Beziehung zur MAX-CPE in der DOCSIS-Konfigurationsdatei finden Sie unter Verwenden des Befehls max-cpe im DOCSIS und CMTS.

Wenn der MAX-CPE-Parameter in der DOCSIS-Konfigurationsdatei 0 lautet und der Befehl no cable modem max-cpe auf dem CMTS konfiguriert ist (standardmäßig), kann kein CPE IP-Adressen beziehen.

Cisco Network Registrar

Überprüfen Sie in Cisco Network Registrar (CNR) Folgendes:

- Richtig konfigurierte Richtlinien für jedes CPE.

- Bereiche, die diesen CPE-Richtlinien zugeordnet werden können.

- Ausreichend IP-Adressraum für alle Clients, falls alle Clients gleichzeitig online sind.

- Der DHCP-Server ist nicht überlastet.

- Es gibt eine Route zurück vom DHCP-Server zur Netzwerkadresse des CPE.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von CNR finden Sie unter Cisco Network Registrar Configuration.

Kein CNR

Wenn Sie einen DHCP-Server verwenden, der nicht CNR ist, stellen Sie sicher, dass er entsprechend der Produktdokumentation korrekt eingerichtet ist. Die Konfiguration sollte ähnlich wie im Abschnitt Cisco Network Registrar erfolgen.

Wenden Sie sich an Ihren ISP

Wenn Sie die Zuweisung von IP-Adressen nicht kontrollieren, müssen Sie sich - abgesehen davon, dass Sie sicherstellen, dass das Kabelmodem online ist - mit Ihrem ISP in Verbindung setzen, um CPE-Verbindungsprobleme zu beheben. Ihr ISP hat die Kontrolle über die Zuweisung der IP-Adressen und Sie müssen diesen möglicherweise die MAC-Adressen geben, die von Ihrem CPE verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie Zugriff auf den CMTS haben, können Sie sehen und eine Fehlerbehebung durchführen, ob das Modem online ist oder nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung bei uBR-Kabelmodems, die nicht online verfügbar sind. Andernfalls überprüfen Sie den LED-Status auf Ihren Cisco Cable Access Routern der Serie uBR900.

IP-Adresse nicht vom ISP zugewiesen

IP-Adressen müssen vom ISP über einen DHCP-Server zugewiesen werden. Wenn Ihre IP-Adresse mit einer anderen Methode zugewiesen wird, z. B. mit einer statischen Konfiguration, müssen Sie die Gültigkeit der zugewiesenen IP-Adresse mit Ihrem ISP überprüfen. Andernfalls kann es zu Netzwerkstörungen für andere Benutzer und Ausfällen bei der Herstellung der Verbindung kommen.

IP-Verbindungen überprüfen

Wenn Ihrem CPE vom ISP eine gültige IP-Adresse zugewiesen wurde, Sie jedoch immer noch keine Verbindung herstellen können, gibt es eine Möglichkeit, die IP-Verbindung zu überprüfen. Senden Sie zunächst einen Ping an die IP-Adresse des PCs. Pingen Sie dann jeden Hop im Netzwerk einzeln, um zu sehen, wie weit Sie das Netzwerk erreichen können. Wenn Pings zu den übrigen Systemen im Netzwerk zeitgesteuert erfolgen, müssen Sie sich an das Support-Personal Ihres ISP wenden, um Hilfe zu erhalten.

Beispielkonfiguration

Diese Konfiguration basiert auf der Cisco IOS® Softwareversion 12.1(5)T.

Schreibterminal

Sniper# write terminal

Building configuration...

Current configuration : 2472 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service udp-small-servers max-servers no-limit

!

hostname Sniper

!

boot system flash slot0:ubr7200-ik1st-mz.121-5.T.bin

logging rate-limit console 10 except errors

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

ip subnet-zero

no ip finger

no ip domain-lookup

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.148 255.255.255.224

half-duplex

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Cable2/0

ip address 192.168.50.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.50.50.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 555000000

cable upstream 0 frequency 30000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.137

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

no login

line vty 1 4

exec-timeout 0 0

no login

!

end

Sniper#

Schnittstellenkabel anzeigen

Sniper# show interfaces cable 2/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address    method    MAC address

7     00         modem     up        10.50.50.5    dhcp      0001.9659.4449

8     00         host      unknown   192.168.50.3  dhcp      0010.a4e6.d04d

8     00         modem     up        10.50.50.2    dhcp      0001.9659.4477

9     00         modem     up        10.50.50.4    dhcp      0050.7366.2223

Sniper#

Zugehörige Informationen

- Hardware-Support für Kabelprodukte

- Technischer Support - Cisco Systems