Inhalt

Einführung

Verwendete Komponenten

Anforderungen

Vorgehensweise

Schritt 1:  Geräteanmeldedaten abrufen

Schritt 2: Lizenzübertragung beantragen im Lizenzportal

Schritt 2.1 Quelle für Lizenzübertragung angeben

Schritt 2.2 Ziel für Lizenzübertragung angeben

Schritt 2.3 Erstellen des Berechtigungstickets für die Lizenzübertragung

Schritt 3: Lizenz auf Quell-LC aufheben

Schritt 4: Neue Lizenz für Ziel-LC im Lizenzportal erhalten

Schritt 4.1: Eingabe von Hostinformationen

Schritt 4.2: Lizenzdatei für Ziel-LC erstellen

Schritt 5: Installieren Sie eine neue Lizenz auf dem Ziel-LC.

Schritt 5.1: Lizenzdatei in CMTS kopieren

Schritt 5.2: Überprüfen Sie den aktuellen Lizenzstatus, bevor Sie die neue Lizenz auf dem Ziel-LC installieren.

Schritt 5.3: Neue Lizenz für das Ziel-LC installieren

Schritt 5.4: Überprüfen Sie den Lizenzstatus nach der Installation

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum erneuten Hosten bzw. anders ausgedrückt das Verfahren zur Übertragung der Lizenzen zwischen zwei Line Cards (LC) eines uBR1002 beschrieben. In diesem Beispiel werden 2 DS x 2 US-Lizenzen aus Line Card-Steckplatz 8/1 (der ursprünglich 72x60 hat) auf der Cisco uBR-MC3GX60V Line Card-Steckplatz 8/0 (der ursprünglich 60x16 hat) in Line Card-Steckplatz 8/0 übertragen.

Beitrag: Shawn Dashuai Zhang & Andy Lau

Bearbeitet von: Kumar Sridhar

Verwendete Komponenten

Cisco Universal Broadband Router uBR10012

MC3GC60V Line Cards

Anforderungen

Ein Anmeldekonto bei Cisco.com

Zugriff auf das Cisco Lizenzportal https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart#

Vorgehensweise

Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, die erforderlich sind, um die Lizenzen von der Quellkarte in Steckplatz 8/1 auf die Zielkarte in Steckplatz 8/0 neu zu hosten:

Schritt 1: Sie erhalten die Lizenzzertifikate des Quell-LC.

Schritt 2: Lizenzübertragung über Lizenzportal anfordern.

Schritt 3: Rufen Sie die Lizenz für Quell-LC auf.

Schritt 4: Neue Lizenz für Ziel-LC im Lizenzportal erhalten

Schritt 5: Installieren Sie eine neue Lizenz auf dem Ziel-LC.

Schritt 1:  Geräteanmeldedaten abrufen

Speichern Sie die Geräteanmeldedaten von LC 8/1 mithilfe der unten gezeigten Befehle auf disk0 als "81_cred.txt". Sie können den Inhalt der Datei mit dem Befehl more gefolgt vom Dateinamen anzeigen:

ubr10012-1#show license udi

SlotID   PID            SN                UDI

--------------------------------------------------------------------------------

7/0  UBR-MC20X20V          CAT1441E0L2     UBR-MC20X20V:CAT1441E0L2

7/1  UBR-MC20X20V          CAT1441E0KH     UBR-MC20X20V:CAT1441E0KH

8/0  UBR-MC3GX60V          CAT1616E015     UBR-MC3GX60V:CAT1616E015

8/1  UBR-MC3GX60V          CAT1435E0TZ     UBR-MC3GX60V:CAT1435E0TZ

ubr10012-1#license save credential disk0:81_cred.txt subslot 8/1

Device credential saved ..... to disk0:81_cred.txt

ubr10012-1#more disk0:81_cred.txt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CISCO_WT_ARTIFACTS version="1.0"><CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT version="1.0"><HEADER><ARTIFACT_TYPE>Device Credentials</ARTIFACT_TYPE><ARTIFACT_VERSION>1.0</ARTIFACT_VERSION><TRANSACTION_ID>T and I trans id</TRANSACTION_ID><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Device</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-04T13:25:25.307Z</CREATE_DATE><ARTIFACT_INFO>T and art info</ARTIFACT_INFO></HEADER><CONTENT><DECIPHER_INFO encoding="BASE64">AAEAAgAOAA4AhQEBgABlBM8UMnw+NZxYfVWqIFuiuq7aqRoKMf06/hOkQuoe706yxkteiCMZrEE5920+SxD6TTEHBqlf9YHxgv6yguQ9hM+JXLaSZRPh5ijSyTfHc0eATvmwtlxEv17kMmIjpxMlZ7/tKd4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</DECIPHER_INFO><CORE_DATA><CIPHER_DATA encoding="BASE64">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</CIPHER_DATA></CORE_DATA><SIGNATURE_INFO encoding="BASE64">AAEAAgALAAsAVAECAQnwYWA7F1UKowplFYRGINxVEf2ThwAAAAAAAAAAAAAAABImmNxd3wI3ESvX6TCYfl8ffm9kRCY+zaQAc3leY0iCVh5/4qa2t4Ns1iS+icrxrw==</SIGNATURE_INFO></CONTENT></CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT></CISCO_WT_ARTIFACTS>

ubr10012-1#

Schritt 2: Lizenzübertragung beantragen im Lizenzportal

Rufen Sie die https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart#-Website auf, wählen Sie das Gerät aus "Devices" (Geräte), klicken Sie auf das blaue ">", um "Rehost-Lizenz..." auszuwählen. und fügen Sie die Geräteanmeldedaten (aus der weiteren Befehlsausgabe wie in Schritt 1) ein, um eine Lizenzübertragung zu registrieren und anzufordern:

Wenn das Gerät nicht in Ihrem CCO-Profil angezeigt wird, klicken Sie auf "Add Devices" (Geräte hinzufügen), und fügen Sie das Gerät Ihrem CCO-Profil hinzu.

Nach dem Hinzufügen des Geräts wird die entsprechende Lizenz auf der Webseite angezeigt.

Schritt 2.1 Quelle für Lizenzübertragung angeben

Wählen Sie die Lizenz aus, die Sie übertragen möchten:

Füllen Sie das Textfeld mit den Geräteanmeldeinformationen aus, die Sie in Schritt 2 erhalten haben.

Klicken Sie auf "Weiter".

Schritt 2.2 Ziel für Lizenzübertragung angeben

Geben Sie im Feld "Zu zuweisende Menge" die Lizenzzahlen ein, die Sie von der Line Card übertragen möchten.

In diesem Beispiel gibt es 72DSX60US-Lizenzen für Untersteckplatz 8/1. Wir übertragen 2DSx2US-Lizenzen in den Untersteckplatz 8/0. Nach der Übertragung verbleiben die Lizenzen für 70DSx58US im Untersteckplatz 8/1.

Klicken Sie auf "Weiter".

Schritt 2.3 Erstellen des Berechtigungstickets für die Lizenzübertragung

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Submit‟ (Senden) klicken, wird eine Berechtigung mit einem Häkchen ausgestellt. Sie wird per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Kopieren Sie die Lizenzdatei für das Berechtigungsticket aus Ihrer E-Mail mithilfe von TFTP oder auf andere verfügbare Weise in CMTS:

ubr10012-1#copy tftp://10.66.94.155/CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic disk0:

Destination filename [CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic]?

Accessing tftp://10.66.94.155/CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic...

Loading CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic from 10.66.94.155 (via GigabitEthernet1/1/0): !

[OK - 8872 bytes]

Schritt 3: Lizenz auf Quell-LC aufheben

Verwenden Sie dieses Berechtigungsticket, um den Rehost-Prozess mithilfe der Cisco IOS-Befehle zu starten.

Wenden Sie das Berechtigungsticket mithilfe des Befehls zum Widerruf der Lizenz auf das Quellgerät an.

Das Quellgerät stellt dann ein Wiedereinziehungsticket zur Verfügung, das den Widerrufsbeleg nachweist. Auf dem Gerät ist außerdem eine Lizenz für einen Zeitraum von sechzig Tagen installiert, um genügend Zeit für die Übertragung der Lizenzen auf das Zielgerät zu haben.

Das Rehost-Ticket wird zum Generieren der neuen Lizenzdatei für das Ziel verwendet.

Falls Sie das rehost-Ticket ("disk0:rt" in diesem Fall) verlieren, können Sie das oben genannte "license widerruf" Verfahren wiederholen, um das rehost-Ticket zu erhalten.

ubr10012-1#license revoke disk0:CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic disk0:rt

Following Permanent license(s) will be revoked from this device

Feature Name: DS_License : Count = 72

Feature Name: US_License : Count = 60

Following Permanent license(s) will be installed on this device

Feature Name: US_License : Count = 58

Feature Name: DS_License : Count = 70

Following Extension license(s) will be installed on this device

Feature Name: US_License : Count = 60

Feature Name: DS_License : Count = 72

PLEASE  READ THE  FOLLOWING TERMS  CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE  KEY  PROVIDED FOR  ANY CISCO  PRODUCT  FEATURE  OR  USING SUCH

PRODUCT  FEATURE  CONSTITUTES  YOUR  FULL ACCEPTANCE  OF  THE FOLLOWING

TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO  BE BOUND

BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

You hereby  acknowledge  and  agree that  the  product feature  license

is terminable and that the product  feature  enabled  by  such  license

may  be  shut  down or  terminated by  Cisco  after  expiration of  the

applicable  term  of  the license  (e.g., 30-day  trial  period). Cisco

reserves the  right to terminate or shut down  any such product feature

electronically  or by  any other  means available. While alerts or such

messages  may  be provided, it is  your sole  responsibility to monitor

your terminable  usage of any  product  feature enabled by  the license

and to ensure that your systems and  networks are prepared for the shut

down of the product feature. You acknowledge  and agree that Cisco will

not have any liability  whatsoever for  any damages, including, but not

limited to, direct, indirect, special, or consequential damages related

to any product  feature  being shutdown or terminated. By clicking  the

"accept" button  or typing "yes" you are  indicating  you have read and

agree to be bound by all the terms provided herein.

ACCEPT? (yes/[no]): yes

Rehost ticket saved ..... to disk0:rt

ubr10012-1#show license detail subslot 8/1

Index: 1    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Active, In Use

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 3  days

Expiry date: Sep 02 2013 06:41:34

License Count: 72/72/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: High

Store Index: 3

Store Name: Primary License Storage

Index: 2    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Inactive

License Count: 70/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 1

Store Name: Primary License Storage

Index: 3    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 1  week  2  days

License Count: 72/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Low

Store Index: 1

Store Name: Evaluation License Storage

Index: 4    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Active, In Use

--More-- % RPC failed to slot 17             Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 3  days

Expiry date: Sep 02 2013 06:46:34

License Count: 60/60/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: High

Store Index: 2

Store Name: Primary License Storage

Index: 5    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Inactive

License Count: 58/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 0

Store Name: Primary License Storage

Index: 6    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

License Count: 60/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Low

Store Index: 0

Store Name: Evaluation License Storage

ubr10012-1#

Schritt 4: Neue Lizenz für Ziel-LC im Lizenzportal erhalten

Geben Sie das Remoteservice-Ticket in das Lizenztransferportal ein, indem Sie "Geräte > Lizenzen verschieben > Sicherer Remoteserver abschließen..." auswählen. zusammen mit UDI des Zielgeräts. Siehe Bild unten:

Extrahieren Sie den Text aus dem Rehost-Ticket:

ubr10012-1#more disk0:rt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CISCO_WT_ARTIFACTS version="1.0"><CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT version="1.0"><HEADER><ARTIFACT_TYPE>Rehost Artifact</ARTIFACT_TYPE><ARTIFACT_VERSION>1.0</ARTIFACT_VERSION><TRANSACTION_ID>00DD93AAAC</TRANSACTION_ID><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Device</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-04T13:41:34.151Z</CREATE_DATE><CISCO_REHOST_CHANGES><CISCO_REHOST_ADD><CISCO_WT_LICENSE version="1.0"><FEATURE_NAME>US_License</FEATURE_NAME><FEATURE_VERSION>1.0</FEATURE_VERSION><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-05T00:13:44.000Z</CREATE_DATE><LICENSE_LINE_HASH hashAlgo="SHA1">v/mLxNULGRGMRuR/vu09b2IRd2w=</LICENSE_LINE_HASH><TYPE>EXTENSION</TYPE><EXPIRATION><DAYS>60</DAYS></EXPIRATION><EULA>YES</EULA><COUNT>60</COUNT></CISCO_WT_LICENSE></CISCO_REHOST_ADD><CISCO_REHOST_ADD><CISCO_WT_LICENSE version="1.0"><FEATURE_NAME>DS_License</FEATURE_NAME><FEATURE_VERSION>1.0</FEATURE_VERSION><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-05T00:13:44.000Z</CREATE_DATE><LICENSE_LINE_HASH hashAlgo="SHA1">vXiItxKb5jUhxKsJvOsdobszcyg=</LICENSE_LINE_HASH><TYPE>EXTENSION</TYPE><EXPIRATION><DAYS>60</DAYS></EXPIRATION><EULA>YES</EULA><COUNT>72</COUNT></CISCO_WT_LICENSE></CISCO_REHOST_ADD><CISCO_REHOST_REMOVE><CISCO_WT_LICENSE version="1.0"><FEATURE_NAME>DS_License</FEATURE_NAME><FEATURE_VERSION>1.0</FEATURE_VERSION><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE_DATE>2010-11-25T07:51:48.000Z</CREATE_DATE><LICENSE_LINE_HASH hashAlgo="SHA1">GG9Lxrd1VJd0ihBN8FxbiV+y4f0=</LICENSE_LINE_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>72</COUNT></CISCO_WT_LICENSE></CISCO_REHOST_REMOVE><CISCO_REHOST_REMOVE><CISCO_WT_LICENSE version="1.0"><FEATURE_NAME>US_License</FEATURE_NAME><FEATURE_VERSION>1.0</FEATURE_VERSION><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE_DATE>2010-11-25T07:52:01.000Z</CREATE_DATE><LICENSE_LINE_HASH hashAlgo="SHA1">djuYPaGEO/YcP/jdZdLBIbpERW8=</LICENSE_LINE_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>60</COUNT></CISCO_WT_LICENSE></CISCO_REHOST_REMOVE><CISCO_REHOST_ADD><CISCO_WT_LICENSE version="1.0"><FEATURE_NAME>US_License</FEATURE_NAME><FEATURE_VERSION>1.0</FEATURE_VERSION><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-05T00:13:44.000Z</CREATE_DATE><LICENSE_LINE_HASH hashAlgo="SHA1">Z16GLxkzY5soZX+lff80dXUd70Q=</LICENSE_LINE_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>58</COUNT></CISCO_WT_LICENSE></CISCO_REHOST_ADD><CISCO_REHOST_ADD><CISCO_WT_LICENSE version="1.0"><FEATURE_NAME>DS_License</FEATURE_NAME><FEATURE_VERSION>1.0</FEATURE_VERSION><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-05T00:13:44.000Z</CREATE_DATE><LICENSE_LINE_HASH hashAlgo="SHA1">/6XdchgOaVgYv9HFcDUtsuzqMDY=</LICENSE_LINE_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>70</COUNT></CISCO_WT_LICENSE></CISCO_REHOST_ADD></CISCO_REHOST_CHANGES></HEADER><CONTENT><DECIPHER_INFO encoding="BASE64">AAEAAgAOAA4AhQEBgABlBMh/Q5r7IwMdRBaS/JAFyDQEKGwQkgLtRFWfDza1cKxv3eZF/WVGvcBUbCWkYMB5ULk/RAA0BkVdecbCoHbpE2LNaTVbI1zBAkW/B6iPNqIwIbGzfUTNsFkV3hKtVPBayWiG4boAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=</DECIPHER_INFO><CORE_DATA><CIPHER_DATA encoding="BASE64">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</CIPHER_DATA></CORE_DATA><SIGNATURE_INFO encoding="BASE64">AAEAAgALAAsAVAECAQlAYiZn2ol/b/XEYyF368laOv/kIQAAAAAAAAAAAAAAAE/cnMwLdddnDg807KZDqj7n5UvftxqDacwxmHnecgM3yfHlctTmyWC0lCdm9Mtt8g==</SIGNATURE_INFO></CONTENT></CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT></CISCO_WT_ARTIFACTS>

ubr10012-1#

Schritt 4.1: Eingabe von Hostinformationen

Produkttyp: "Safenet"

UDI-Produkt-ID: <Ziel-PID>

UDI-Seriennummer: <Ziel-SN>

Geben Sie im Feld "Rehost Ticket" den Text ein, der wie oben aus dem Rehost Ticket extrahiert wurde.

Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

Schritt 4.2: Lizenzdatei für Ziel-LC erstellen

Klicken Sie auf "Lizenz abrufen". Sie erhalten eine Lizenzdatei per E-Mail.

Schritt 5: Installieren Sie eine neue Lizenz auf dem Ziel-LC.

Schritt 5.1: Lizenzdatei in CMTS kopieren

Kopieren Sie die Lizenzdatei von Ihrer E-Mail auf einen TFTP-Server, auf den über uBR10K zugegriffen werden kann.

Kopieren Sie die Lizenzdatei vom TFTP-Server auf uBR10K.

ubr10012-1#copy tftp://10.66.94.155/CAT1616E015_20130704172627009.lic disk0:

Destination filename [CAT1616E015_20130704172627009.lic]?

Accessing tftp://10.66.94.155/CAT1616E015_20130704172627009.lic...

Loading CAT1616E015_20130704172627009.lic from 10.66.94.155 (via GigabitEthernet1/1/0): !

[OK - 2237 bytes]

2237 bytes copied in 0.556 secs (4023 bytes/sec)

ubr10012-1#

Schritt 5.2: Überprüfen Sie den aktuellen Lizenzstatus, bevor Sie die neue Lizenz auf dem Ziel-LC installieren.

Überprüfen Sie den aktuellen Lizenzstatus für Untersteckplatz 8/0, bevor Sie die neue Lizenzdatei anwenden:

ubr10012-1#show license detail subslot 8/0

Index: 1    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 60/60/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 0

Store Name: Primary License Storage

Index: 2    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

License Count: 72/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: None

Store Index: 1

Store Name: Evaluation License Storage

Index: 3    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 16/16/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 1

Store Name: Primary License Storage

Index: 4    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

License Count: 60/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: None

Store Index: 0

Store Name: Evaluation License Storage

ubr10012-1#

Schritt 5.3: Neue Lizenz für das Ziel-LC installieren

Installieren Sie die neue Lizenz:

ubr10012-1#license install disk0:CAT1616E015_20130704172627009.lic

Installing licenses from "disk0:CAT1616E015_20130704172627009.lic"

Installing...Feature:US_License...Successful:Supported

Installing...Feature:DS_License...Successful:Supported

2/2 licenses were successfully installed

0/2 licenses were existing licenses

0/2 licenses were failed to install

Schritt 5.4: Überprüfen Sie den Lizenzstatus nach der Installation

Führen Sie den Befehl show license detail für 8/0 aus, nachdem Sie die neu gehostete 2x2-Lizenz installiert haben. Die Anzahl wird auf 62/18 geändert:

ubr10012-1#show license detail subslot 8/0

Index: 1    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 62/62/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 3

Store Name: Primary License Storage

Index: 2    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Inactive

License Count: 60/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 0

Store Name: Primary License Storage

Index: 3    Feature: DS_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

License Count: 72/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: None

Store Index: 1

Store Name: Evaluation License Storage

Index: 4    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 18/18/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 2

Store Name: Primary License Storage

Index: 5    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Inactive

License Count: 16/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: Medium

Store Index: 1

Store Name: Primary License Storage

Index: 6    Feature: US_License                        Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

License Count: 60/0/0  (Active/In-use/Violation)

License Priority: None

Store Index: 0

Store Name: Evaluation License Storage

ubr10012-1#