- Einleitung

- Auswählen einer bevorzugten Startseite

Einleitung

Mit BPA können Benutzer eine bevorzugte Startseite auswählen, die angezeigt wird, wenn sie sich bei der BPA-Anwendung anmelden.

Auswählen einer bevorzugten Startseite

So wählen Sie eine bevorzugte Startseite aus:

1. Wählen Sie das Symbol User (Benutzer) und dann Preference (Voreinstellungen). Das Fenster Startvoreinstellungen wird geöffnet.

Benutzersymbol > Voreinstellungen

2. Wählen Sie die gewünschte Seite aus, und klicken Sie auf Aktualisieren.

Fenster "Voreinstellungen starten"

3. Überprüfen Sie die neue Starteinstellung, indem Sie sich bei der BPA-Anwendung abmelden und wieder anmelden.