Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Ethernet-OAM

Position von Ethernet-OAM-Protokollen

CFM - Übersicht

Wichtigste CFM-Mechanismen

CFM-Konzepte

Wartungsdomäne

Maintenance-Zuordnung

Wartungspunkt - Endpunkt für Wartung

Zwischenpunkt Wartungsdomäne

Abgeordnete

UP MEP - Frame Forwarding

MdEP

DOWN MEP - Frame Forwarding

MP-Platzierung in einem Bridge-Port

MWSs und MdEP nach oben/unten

Anwendbarkeit von UP/DOWN-EPs in Switches

Fehlermanagement

CFM-Protokolle

Continuity Check Protocol

Loopback-Protokoll

Linktrace-Protokoll

Implementierungsfälle

Konfigurationsmanagement (UP MEP)

Topologie

Überprüfung

Befehle anzeigen

Überprüfung der Kontinuitätsprüfung

Sniffer-Ergebnisse

Konfigurationsmanagement (DOWN MEP)

Überprüfung

Befehle anzeigen

Überprüfung der Kontinuitätsprüfung

Debugbefehle

Performance-Management

Leistungskennzahlen

Kennzahlen messen

Frame-Verzögerung/Verzögerungsänderung

Frame-Verlust

Cisco Performance Management-Lösung

Nutzungsrichtlinien und Einschränkungen

Voraussetzungen

Konfigurationsverwaltung

Überprüfung

Debugbefehle

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt Connectivity Fault Management (CFM)-Technologie, Konfiguration, Nachprüfungen und Fehlerbehebung. Die grundlegenden Konzepte von CFM, die Bausteine von CFM, einen Konfigurationsleitfaden, Show-Befehle und Wireshark-Analysen von CFM-Nachrichten werden bereitgestellt. In diesem Dokument werden weder Hardware-Einschränkungen noch die unterstützte Schnittstelle für die Arbeit von CFM erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Ethernet-Technologien

- Ethernet Virtual Connections (EVCs)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Ethernet CFM ist ein End-to-End-Protokoll für Betrieb, Administration und Management (OAM) auf Ethernet-Ebene pro Instanz. Sie umfasst proaktive Überwachung der Konnektivität, Fehlerüberprüfung und Fehlerisolierung für große Ethernet Metropolitan Area Networks (MANs) und WANs.

Die Einführung von Ethernet als MAN- und WAN-Technologie stellt eine neue Reihe von OAM-Anforderungen für die traditionellen Ethernet-Prozesse dar, die sich ausschließlich auf Unternehmensnetzwerke konzentrierten. Die Erweiterung der Ethernet-Technologie auf die Domäne von Service Providern, wo Netzwerke wesentlich größer und komplexer sind als Unternehmensnetzwerke und die Benutzerbasis breiter ist, macht das Betriebsmanagement der Verbindungsverfügbarkeit entscheidend. Wichtiger noch ist, dass die rechtzeitige Isolierung und Reaktion auf einen Ausfall für den normalen täglichen Betrieb zwingend vorgeschrieben wird. OAM wirkt sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit des Service Providers aus.

Ethernet-OAM

- Baustein - IEEE 802.1ag

- CFM - IEEE 802.3ah (Abschnitt 57)

- Ethernet Link OAM (auch als 802.3 OAM, Link OAM oder Ethernet in the First Mile (EFM) OAM bezeichnet) - ITU-T Y.1731

- OAM-Funktionen und -Mechanismen für Ethernet-basierte Netzwerke - MEF E-LMI (Ethernet Local Management Interface)

Position von Ethernet-OAM-Protokollen

- E-LMI = User to Network Interface (UNI)

- Link-OAM - beliebige Punkt-zu-Punkt-802.3-Verbindung

- CFM = End-to-End UNI to UNI

- MPLS-OAM - innerhalb der MPLS-Cloud

CFM - Übersicht

- Familie von Protokollen, die Funktionen zum Erkennen, Überprüfen, Isolieren und Melden von End-to-End-Ethernet-Verbindungsfehlern bereitstellen

- Verwendung von regulären Ethernet-Frames, die in-Band mit dem Kundendatenverkehr übertragen werden

- Geräte, die CFM-Nachrichten nicht interpretieren können, leiten sie als normale Daten-Frames weiter.

- CFM-Frames sind nach Ether-Type (0x8902) und dMAC-Adresse (für Multicast-Nachrichten) unterschieden.

- Standardisierung durch IEEE im Jahr 2007 IEEE std. 802.1ag-2007

Wichtigste CFM-Mechanismen

- Verschachtelte Maintenance Domains (MDs), die die Verantwortlichkeiten für die Netzwerkverwaltung eines bestimmten End-to-End-Service aufteilen

- Maintenance Associations (MAs), die Service-Instanzen unter einem bestimmten MD überwachen

- Wartungspunkte (MPs), die CFM Protocol Data Units (PDUs) generieren und darauf reagieren

- Protokolle (Continuity Check, Loopback und Linktrace), die für Fehlermanagement-Aktivitäten verwendet werden

CFM-Konzepte

Wartungsdomäne

- Durch betriebliche/vertragliche Grenzen definiert, z. B. Kunde/Service Provider/Operator

- MD kann nisten und berühren, aber nie überschneiden.

- Bis zu acht Ebenen des "Nistings": MD-Stufe (0.7): Je höher die Ebene, desto größer die Reichweite.

- MD-Namensformat: Null, MAC-Adresse, DNS oder zeichenfolgenbasiert

Maintenance-Zuordnung

- Überwachung der Verbindungen einer bestimmten Service-Instanz in einem bestimmten MD, z. B. ein Service, der vier MDs durchquert = vier MAs

- Definiert durch eine Reihe von Wartungs-Endpunkten (MEPs) am Rand einer Domäne

- Identifiziert durch MAID - "Short MA"-Name + MD-Name

- Short MA Name Format - VLAN-ID, VPN-ID, Integer- oder Zeichenfolgenbasiert

Wartungspunkt - Endpunkt für Wartung

- Endpunkt für Wartungszuordnung

- Definieren der Grenzen eines MD

- Unterstützung bei der Erkennung von Verbindungsfehlern zwischen zwei Mitgliedern des Europäischen Parlaments in einer MA

- Zuordnung pro MA und gekennzeichnet durch eine MEPID (1-8191)

- Kann CFM-PDUs initiieren und darauf reagieren

Zwischenpunkt Wartungsdomäne

- Maintenance Domain Intermediate Point (MIP)

- unterstützt die Entdeckung von Pfaden zwischen den Abgeordneten und die Lokalisierung von Störungen entlang dieser Pfade

- Zuordnung pro MD und VLAN/EVC möglich (manuell oder automatisch erstellt)

- Hinzufügen, Überprüfen und Reagieren auf empfangene CFM-PDUs

Abgeordnete

- Von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments erzeugte CFM-PDUs werden an die Relay-Funktion der Bridge gesendet und nicht über das Kabel, das mit dem Port verbunden ist, an dem das Mitglied des Europäischen Parlaments konfiguriert ist.

- Von den Abgeordneten zu antwortende CFM PDUs sollen über die Relay-Funktion der Bridge eintreffen

- Gilt für Switches

UP MEP - Frame Forwarding

MdEP

- Die vom EP-Abgeordneten erzeugten CFM-PDUs werden über das Kabel an den Port gesendet, an dem der Abgeordnete konfiguriert ist.

- Von den Abgeordneten zu antwortende CFM-PDUs sollen über das Kabel eintreffen, das mit dem Port verbunden ist, in dem der Abgeordnete konfiguriert ist

- Port MEP - spezielles Down MEP auf Ebene Null (0), das zur Erkennung von Störungen auf Verbindungsebene (statt Service) verwendet wird

- Gilt für Router und Switches

DOWN MEP - Frame Forwarding

MP-Platzierung in einem Bridge-Port

MWSs und MdEP nach oben/unten

Anwendbarkeit von UP/DOWN-EPs in Switches

- DOWN-MdEP werden in der Regel für MAs verwendet, die über eine einzige Verbindung verfügen

- UP-Abgeordnete werden in der Regel für MAs mit einer größeren Reichweite eingesetzt, z. B. End-to-End und über eine einzige Verbindung hinaus.

Fehlermanagement

CFM-Protokolle

CFM definiert drei (3) Protokolle:

1. Continuity Check Protocol

- Fehlererkennung

- Fehlerbenachrichtigung

- Fehlerbehebung

2. Loopback-Protokoll

- Fehlerüberprüfung

3. Linktrace-Protokoll

- Pfaderkennung und Fehlerisolierung

Continuity Check Protocol

- Zur Fehlererkennung, -benachrichtigung und -wiederherstellung

- Zuordnung pro Wartung multicast "heart-beat" Die Nachrichten werden in einem konfigurierbaren regelmäßigen Intervall von den Mitgliedern übertragen (3,3 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min) - unidirektional (keine Antwort erforderlich)

- Carrier status port on which MEP is configured

- Von MIPs auf derselben MD-Ebene katalogisiert, von Remote-MdEPs in derselben MA terminiert

Loopback-Protokoll

- Zur Fehlerüberprüfung - Ethernet Ping

- Das Europäische Parlament kann ein Unicast-LBM an einen Abgeordneten oder einen MIP im gleichen MA übertragen.

- Das Europäische Parlament kann auch ein Multicast-LBM übertragen (definiert durch ITU-T Y.1731), bei dem nur Abgeordnete im gleichen MA-Bericht antworten.

- Empfangsmitarbeiter antwortet und wandelt das LBM in einen Unicast LBR um, der an den ursprünglichen Abgeordneten zurückgesendet wird

Linktrace-Protokoll

- Zur Pfaderkennung und Fehlerisolierung - Ethernet Traceroute

- MdEP können eine Multicast-Nachricht (LTM) senden, um die MPs und den Pfad zu einem MIP oder MdEP in derselben MA zu ermitteln

- Jedes MIP auf dem Pfad und der MP gibt eine Unicast-LTR an den ursprünglichen MdEP zurück

Gehen Sie wie folgt vor, um alle drei Protokolle zusammenzufassen und im Netzwerk zu implementieren:

1. Führen Sie eine Verbindungsprüfung durch, um proaktiv Soft- oder Hard-Failure zu erkennen.

2. Verwenden Sie bei einer Fehlererkennung zur Überprüfung Loopback, CCM DB und Error DB.

3. Führen Sie bei der Überprüfung Traceroute aus, um diese zu isolieren. Mehrere Segment-LBMs können auch verwendet werden, um den Fehler zu isolieren.

4. Wenn die isolierten Fehlerpunkte auf einen virtuellen Schaltkreis zeigen, können die OAM-Tools für diese Technologie zur weiteren Fehlerisolierung verwendet werden. als Beispiel für MPLS-PW können VCCV und MPLS-Ping verwendet werden.

Implementierungsfälle

Konfigurationsmanagement (UP MEP)

Topologie

Um die Konfiguration zu untersuchen, wurde eine kleine Topologie zur Demonstration erstellt. Die für Domäne, Service-Name und EVC-Name verwendeten Namen werden hier angezeigt:

Domain: ISPdomain

Domain level: 5

Service Name: XCONN_EVC

EVC Name: EVC_CE1

PE1:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.3.3 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 102

monitor loss counter

PE3:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.1.1 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 201

monitor loss counter

Überprüfung

Befehle anzeigen

PE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

102  ISPdomain                                   5     ccef.48d0.64b0 XCON  Y

No   ISPdomain                                   Up    Gi4/2          N/A

XCONN_EVC                                         2100           Static

EVC_CE1

Total Local MEPs: 1

PE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

201   ISPdomain                                   8843.e1df.00b0      Up    Up

5    ISPdomain                                   Gi4/2:(192.168.3.3, 2100)

-    XCONN_EVC                                   XCON N/A            2100

EVC_CE1                                                         5s

MPID: 102 Domain: ISPdomain MA: XCONN_EVC

In dieser Ausgabe sehen Sie die Remote-MAC-Adresse mpid und Remote-MAC-Adresse. Der CFM-Status wird angezeigt.

Überprüfung der Kontinuitätsprüfung

PE1#ping ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCONN_EVC

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 8843.e1df.00b0, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PE1#traceroute ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCON$

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 8843.e1df.00b0 on Domain ISPdomain, Level 5,

service XCONN_EVC, evc EVC_CE1

Traceroute sent via Gi4/2:(192.168.3.3, 2100), path found via MPDB

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded

! 2                    8843.e1df.00b0                             RlyHit:MEP

Not Forwarded                              ccef.48d0.64b0

Sniffer-Ergebnisse

Ein Sniffer-Gerät wurde auf PE1 platziert, das alle CFM-Pakete erfasst, die remote eingehen. Ein Beispiel ist hier dargestellt:

In der Bildschirmaufnahme:

- Die Sequenznummern 2 und 13 zeigen die CCM-Nachricht (General Continuity Check Message) an.

- Die Sequenzen 4, 5, 6, 7 und 8 zeigen die Loopback-Antworten (LBRs), die aufgrund eines Ping-Tests generiert wurden.

- Die Sequenznummer 10 zeigt die Linetrace Reply (LTR), die aufgrund eines Traceroute-Tests generiert wurde.

Konfigurationsmanagement (DOWN MEP)

Im vorherigen Beispiel kann die EVC von CE1 verwendet werden, das sich hinter PE1 und PE3 befindet. Sie können die Funktion "MEP" auf dem CE1-Gerät deaktivieren, jedoch mit einer höheren MD-Stufe. MD-Level 7 ist in diesem Beispiel dargestellt.

Domain: CEdomain

Domain level: 7

CE1_A

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down (down Mep)

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 1002 service CUST

CE1_B

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 2001 service CUST

Überprüfung

Befehle anzeigen

CE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

2001  CEdomain                                    5835.d970.9381      Up    Up

7    CEdomain                                    Gi1/0/1

-    CUST                                        Vlan 2100           N/A

N/A                                                             3s

MPID: 1002 Domain: CEdomain MA: CUST

Total Remote MEPs: 1

CE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

1002 CEdomain                                    7     0023.eac6.8d01 Vlan  Y

No   CEdomain                                    Down  Gi1/0/1        2100

CUST                                              N/A            Static

N/A

Überprüfung der Kontinuitätsprüfung

CE1#ping ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 5835.d970.9381, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Total Local MEPs: 1

Till now MIP is not configured on PE1 and PE3 hence output of show command and

traceroute command will be as per below.

CE1#tracer ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

! 1                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              0023.eac6.8d01

CE1_A kann CE1_B über Traceroute anzeigen.

Konfigurieren Sie jetzt MIP auf PE1 und PE2.

PE1:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

PE2:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

Überprüfen Sie jetzt die Traceroute-Ergebnisse von CE1.

CE1#traceroute ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded                                  0023.eac6.8d01

B 2                    8843.e1df.00b0                             RlyMPDB

Forwarded      Gi4/2          EgrOK        ccef.48d0.64b0

! 3                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              8843.e1df.00b0

Sie können den Unterschied in der Traceroute-Ausgabe sehen. Intermediäre Hops werden angezeigt, nachdem MIPs auf PE1 und PE2 konfiguriert wurden.

Debugbefehle

debug ethernet cfm diagnostic packets

debug ethernet cfm packets

Performance-Management

Leistungskennzahlen

- Frame-Verlustverhältnis - Prozentsatz (%) der nicht gelieferten Service-Frames/Gesamtzahl der im T-Zeitintervall gelieferten Service-Frames

- Frame-Verzögerung - Round-Trip/unidirektionale Verzögerung für einen Service-Frame

- Frame-Verzögerungsvariable - Variation der Frame-Verzögerung zwischen zwei Service-Frames

Kennzahlen messen

Frame-Verzögerung/Verzögerungsänderung

- unidirektionale oder bidirektionale Messungen

- Synthetischer Datenverkehr mit Zeitstempeln erforderlich

- Erfordert Synchronisierung der Tageszeit für eine Verzögerung in eine Richtung

Frame-Verlust

- unidirektionaler Frame-Verlust

- Quelle an Ziel - Far-End

- Ziel an Quelle - Near-End

- Service Frame Loss (tatsächlicher Verlust) - erfordert Gegenaustausch

- Gilt nur für Point-to-Point-EVCs

- Statistischer Frame-Verlust - basiert auf synthetischem Datenverkehr

- Synthetischer Datenverkehr für Multipoint-Services erforderlich

- Gilt für Point-to-Point- und Multipoint-EVCs

Cisco Performance Management-Lösung

- Ethernet-Leistungsproben auf Basis von IEEE 802.1ag und anbieterspezifischen PDUs

- Messung von unidirektionalem FD/FDV/FL und bidirektionalem FD/FDV

- Teilweise Unterstützung von Netzwerken verschiedener Anbieter

- Konfiguriert und geplant über IP SLA

- Versendet unter dem Funktionsnamen: IP SLA for Metro Ethernet

- Ethernet-Leistungsprüfungen auf Basis von Y.1731 PDUs

- Priorität dieser Mechanismen in Cisco IOS®: One-way ETH-DM/Two-Way ETH-DM, Single-ended ETH-LM und von Cisco vorgeschlagene Y.1731-Erweiterungen (ETH-SLM) Interoperabilität mit mehreren Anbietern

- Software- und hardwareunterstützte Implementierung, konfiguriert und geplant über IP SLA

- Phasenweise Bereitstellung ausgewählter Cisco IOS- und Cisco IOS-XR-Plattformen

Nutzungsrichtlinien und Einschränkungen

- Cisco 7600-Implementierung

- Y.1731 PM wird für folgende CFM-Szenarien nicht unterstützt:

- Mitglied des Europäischen Parlaments

- VPLS L2VFI

- UP MdEP mit Bridge-Domain

- DOWN-MdEP für nicht markierte Service-Instanz mit Bridge-Domain

- DOWN-MdEP für doppelte markierte geroutete (Sub-)Schnittstelle

- Port-Mitglied

- Nach einem Supervisor-Switchover werden die Statistiken des Y.1731 PM gelöscht.

- IPSLA-Neustart erforderlich

- Überlegungen zu Port-Channels

- Mitgliedsschnittstellen müssen auf ES+-Linecards vorhanden sein.

- Bei LMM (Loss Probes) müssen sich alle Mitglieder in derselben NPU befinden (die Beschränkung gilt nicht für Verzögerungssonden).

- Wenn ein Memberlink hinzugefügt/gelöscht wird, wird die Sitzung ungültig.

- Y.1731 PM wird auf Port-Channel mit manuellem EVC-Lastenausgleich nicht unterstützt

- Y.1731 PM wird auf mLACP nicht unterstützt

Voraussetzungen

- CFM konfigurieren

- MD, MA und Abgeordnete

- Bereitstellung der lokalen MdEP-Konfiguration auf ES+-Linecards

- Programm-Hardware zur Reaktion auf eingehende PDUs für Delay Measurement Message (DMM)/Loss Measurement Message (LMM)

- Router(config)#ethernet cfm distribution enable

- (Optional) Konfigurieren Sie das Time Source Protocol (NTP oder PTPv2). Erforderlich für einseitige Verzögerungsmessung.

- Aktivieren Sie die Synchronisierung bis zur Linecard.

- Router(config)#platform time-source

- (Optional) Ermöglichung der Überwachung von Service-Frames pro Cos/aggregierten Zählern unter CFM-MEP. Erforderlich für Verlustprüfungen.

- Router(config-if-srv-ecfm-mep)#monitor loss counter

Konfigurationsverwaltung

Die vorherigen Befehle wurden bereits im Fehlermanagement aktiviert. Daher ist nur IP SLA für den Start mit Performance Management aktiviert.

Ip sla 10

Ethernet y1731 loss LMM domain SPdomain evc EVC_CE1 mpid 201 cos 8 source mpid 102

Frame interval 100

Aggregate interval 180

Ip sla schedule 10 start-time after 00:00:30 life forever.

Überprüfung

PE1#show ip sla stat 10

IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 10

Loss Statistics for Y1731 Operation 10

Type of operation: Y1731 Loss Measurement

Latest operation start time: 09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Latest operation return code: OK

Distribution Statistics:

Interval

Start time:  09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Elapsed time: 56 seconds

Number of measurements initiated: 120

Number of measurements completed: 120

Flag: OK

PE1#show ethernet cfm pm session active

Display of Active Session

----------------------------------------------------------------------------

EPM-ID   SLA-ID    Lvl/Type/ID/Cos/Dir Src-Mac-address Dst-Mac-address

----------------------------------------------------------------------------

0       10        5/XCON/N/A/7/Up     ccef.48d0.64b0  8843.e1df.00b0

Total number of Active Session: 1

--> Src-Mac-address: SRC MAC of MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points local'

--> Dst-Mac-address: MAC of dest MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points remote'

PE1#show ethernet cfm pm session detail 0

Session ID: 0

Sla Session ID: 10

Level: 5

Service Type: XCO

Service Id: N/A

Direction: Up

Source Mac: ccef.48d0.64b0

Destination Mac: 8843.e1df.00b0

Session Status: Active

MPID: 102

Tx active: yes

Rx active: yes

Timeout timer: stopped

Last clearing of counters: 08:54:20.079 UTC Sat Dec 20 2013

DMMs:

Transmitted: 0

DMRs:

Rcvd: 0

1DMs:

Transmitted: 0

Rcvd: 0

LMMs:

Transmitted: 3143161

LMRs

Rcvd: 515720

VSMs:   Transmitted: 0

VSRs:   Rcvd: 0

Debugbefehle

debug ip sla trace <oper_id>

debug ip sla error <oper_id

Zugehörige Informationen

- ITU-T Y.1731 Leistungsüberwachung in einem Service Provider-Netzwerk

- Cisco Carrier Ethernet OAM - Übersicht

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme