Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Annahmen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration von Unstrukturierten Circuit Emulation Services (CES) mit synchroner Taktgebung und einem Permanent Virtual Circuit (PVC). Unstrukturierter Service bedeutet, dass die PVCs die gesamte T1/E1-Bandbreite nutzen. Der ATM-Switch betrachtet nicht das T1/E1, sondern reproduziert einfach einen Stream von Bits mit einer Taktung vom Empfangs- zum Zielport. Synchrone Dienste setzen voraus, dass synchronisierte Uhren an jedem Ende verfügbar sind. Aus diesem Grund werden in der ATM-Zelle keine Uhreninformationen übertragen. Eine Weiterleitung der Taktquelle im gesamten Netzwerk ist erforderlich. Eine ausführlichere Erläuterung zu CES Services finden Sie in An Introduction to Circuit Emulation Services.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Annahmen

Die Beispielkonfigurationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Annahmen:

- In diesem Beispiel wird synchrone Taktgebung verwendet.

- PBX1 stellt dem ATM-Netzwerk die Taktquelle (Primary Reference Source, PRS) bereit. Siehe Diagramm unten.

- Das PBX2 wird von derselben Uhr wie das PBX1 (vom Service Provider) aus überwacht.

Hinweis: Diese Uhren müssen genau die gleiche Genauigkeit aufweisen und sich in der Phase befinden.

- Framing auf beiden PBX-Systemen ist Extended Superframe (ESF). Dies ist der Standardwert für das LS1010, sodass es nicht explizit konfiguriert werden muss. In diesem Beispiel wird es jedoch zur Demonstration konfiguriert.

- Der Leitungscode auf beiden PBX-Systemen ist eine binäre 8-Null-Substitution (B8ZS). Dies ist der Standardwert für das LS1010, sodass es nicht explizit konfiguriert werden muss. In diesem Beispiel wird es jedoch zur Demonstration konfiguriert.

- PVC 0/100 wird zwischen 8540-MSR und LS1010 verwendet.

- Der Abstand zwischen dem PBX-System und dem ATM-Switch auf dem CES PAM beträgt weniger als 3 m. Diese Länge ist die Standardausbaulänge für Leitungen, daher muss sie nicht explizit konfiguriert werden. In diesem Beispiel wird es jedoch zur Demonstration konfiguriert.

- Der LS1010 ist mit einem FC-PFQ ausgestattet und der 8540MSR ist mit der RP Stratum 3 Uhr ausgestattet. Sie benötigen diese Karten, um eine gute Genesung der Uhren sicherzustellen.

- Die ATM Pseudo-Schnittstellen (ATM-Px/y/z) werden erstellt, wenn der Schaltkreis definiert ist. Weitere Informationen finden Sie in dieser zugehörigen Dokumentation.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

8540-MSR-Konfiguration

8540 MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Konfiguration des LS1010-A

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2

no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Überprüfen

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Verwenden Sie den Befehl show ces interface, um zu überprüfen, ob die CES-Schaltungen auf beiden Seiten aktiv sind. Nachfolgend finden Sie die Beispielausgabe:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Verwenden Sie den Befehl show atm vc, um die PVC-Verbindung zwischen den beiden ATM-Switches herzustellen. Nachfolgend finden Sie die Beispielausgabe:

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

Um sicherzustellen, dass es keine Taktschlitze gibt, verwenden Sie den Befehl show ces circuit cbr x/y/z 0 und prüfen Sie, ob die Unterläufe oder Überläufe zunehmen. Verwenden Sie diesen Befehl auch auf der Seite 8540-MSR. Nachfolgend finden Sie die Beispielausgabe:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Einführung in Circuit-Emulationsservices

- ATM-Switch-Router - Befehlsreferenz

- ATM Technology Support-Seite

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems