Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Was ist ABR?

Ressourcen-Management-Zellen

EFCI-Bit in ATM-Datenzellen

ABR-Parameter

ABR Flow Control-Mechanismen

ABR-Konfigurationsparameter

ABR-Schnittstellenhardware

ABR auf dem PA-A3

ABR auf den Netzwerkmodulen

ABR auf Cisco ATM-Switch-Routern

ABR auf WAN-Switches

Virtuelle Quelle/virtuelles Ziel

Zugehörige Informationen

Einführung

Das ATM-Forum veröffentlicht Empfehlungen für den weiteren Einsatz der ATM-Technologie durch mehrere Anbieter. Die Traffic Management Specification Version 4.0 definiert fünf ATM-Servicekategorien, die sowohl den von Benutzern in ein Netzwerk übertragenen Datenverkehr als auch die Quality of Service (QoS) beschreiben, die ein Netzwerk für diesen Datenverkehr bereitstellen muss. Die fünf Servicekategorien sind hier aufgelistet:

- Constant Bit Rate (CBR)

- Variable Bit-Rate (nicht in Echtzeit) (VBR-nrt)

- Variable Bitrate in Echtzeit (VBR-rt)

- verfügbare Bitrate (ABR)

- Unspecified Bit Rate (UBR) und UBR+

Dieses Dokument konzentriert sich auf ABR.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Was ist ABR?

Wenn Sie der ABR-Servicekategorie einen virtuellen ATM-Circuit zuweisen, konfiguriert er einen Router für die Übertragung mit einer Geschwindigkeit, die je nach der verfügbaren Bandbreite im Netzwerk oder über den End-to-End-Übertragungspfad variiert. Wenn das Netzwerk überlastet ist und andere Quellgeräte übertragen, steht wenig Bandbreite zur Verfügung. Wenn das Netzwerk jedoch nicht überlastet ist, steht Bandbreite für die Verwendung durch andere aktive Geräte zur Verfügung. Mit ABR können Endgeräte wie Router diese zusätzliche Bandbreite nutzen und ihre Übertragungsraten erhöhen. Aus diesem Grund verwendet ABR Mechanismen, die es ABR VCs ermöglichen, jederzeit jede im Netzwerk verfügbare Bandbreite zu nutzen.

Ein ABR VC bindet einen Quellrouter an einen Vertrag mit dem ATM-Switch-Netzwerk. Im Rahmen dieses Vertrags erklärt sich ein Quellrouter damit einverstanden, Informationen zu prüfen, die angeben, ob das Netzwerk überlastet ist oder nicht, und die Quellübertragungsrate ggf. anzupassen. Im Gegenzug erklärt sich das ATM-Switch-Netzwerk bereit, bei einer Überlastung nicht mehr als eine Höchstzahl von Zellen zu verwerfen. Das Verhältnis der gefallenen Zellen zu den übertragenen Zellen wird als Zellverlustverhältnis (Cell Loss Ratio, CLR) bezeichnet.

Darüber hinaus verwendet ein ABR VC ein Closed-Loop-Modell. Mit einer geschlossenen Schleife sendet ein Quellrouter Datenzellen oder spezielle Zellen (so genannte Forward Resource Management (RM)-Zellen) in das ATM-Netzwerk. Die Switches im ATM-Netzwerk markieren oder legen Bits in diesen Zellen fest, die über den End-to-End-Pfad fließen. Der Zielrouter dreht diese Zellen als rückwärts gerichtete RM-Zellen um. Durch Festlegen bestimmter Bits oder Felder geben das ATM-Netzwerk und der Ziel-Router Feedback, mit dem die Quellrate als Reaktion auf Bandbreitenänderungen im Netzwerk oder am Ziel gesteuert wird.

Die ABR-Servicekategorie wurde für VCs entwickelt, die Dateiübertragungen und anderen Burst- und Nicht-Echtzeit-Datenverkehr übertragen. Für diesen Datenverkehr ist eine gewisse Mindestbandbreite (die über eine Mindestzellrate angegeben wird) erforderlich, um verfügbar zu sein, während der VC konfiguriert und aktiv ist. Mit ABR kann die Verzögerung oder die Abweichung bei der Verzögerung vom Quell- zum Zielrouter variieren und einen großen Wert darstellen. Dadurch ist ABR für Echtzeitanwendungen ungeeignet. Die CBR- und VBR-Servicekategorien sind auf Anwendungen zugeschnitten, die hinsichtlich Durchsatz und Verzögerung enge Grenzen erfordern.

Ressourcen-Management-Zellen

RM-Zellen sind standardmäßige 53-Byte-ATM-Zellen, deren Nutzlasttypfeld im Header auf einen Binärwert von 110 festgelegt ist. Weiterleitungs-RM-Zellen werden in einem Intervall, das durch die Anzahl der RM-Zellen (NRM) definiert wird, auf demselben VC wie die Datenzellen an das Zielendsystem gesendet. Standardmäßig sendet ein Quell-ABR-Gerät eine Weiterleitungs-RM-Zelle für jeweils 32 Datenzellen.

RM-Zellen bestehen aus mehreren Schlüsselfeldern, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

Feld

Byte

Beschreibung

Header

1 bis 5

ATM-Header

ID

6

Protokoll-ID

Nachrichtentyp

7

Verschiedene Kontrollbits (siehe Liste nach dieser Tabelle)

ER

8-9

Explizite Zellenrate

CCR

10 bis 11

Aktuelle Zellenrate

MCR

12 bis 13

Minimale Zellenrate

QL

14 bis 17

Warteschlangenlänge

SN

18-21

Sequenznummer

RSVD

22-52

Reserviert

CRC-10

52-53

CRC-10

Das Feld "Nachrichtentyp" besteht aus acht Bit. Die beiden wichtigsten Bits für den ABR-Service sind:

- Überlastungsanzeige (CI) - Durch Netzwerk-Switches festgelegt. Diese Einstellung wird vom Ziel festgelegt, wenn die Quelle aufgrund von Überlastungen im End-to-End-Pfad ihre aktuelle Rate senkt.

- Keine Erhöhung (NI) - Diese Einstellung wird von Netzwerk-Switches und/oder dem Ziel festgelegt, um anzugeben, dass die Quelle ihre aktuelle Zellenrate beibehalten soll (die Quelle muss die zulässige Zellenrate nicht verringern). Diese Geräte legen normalerweise das NI-Bit fest, wenn der Switch eine drohende Überlastung vorhersagt.

EFCI-Bit in ATM-Datenzellen

Ein standardmäßiger ATM-Zellenheader besteht aus fünf Byte. Das PTI-Feld (Payload Type Identifier) besteht aus drei Bits, von denen jedes einen anderen Parameter definiert. Das erste Bit gibt an, ob die Zelle Benutzerdaten oder Steuerelementdaten enthält. Wenn die Zelle Benutzerdaten enthält, gibt das zweite Bit an, ob die Zelle beim Durchlaufen des Netzwerks Überlastungen erfährt. Dieses zweite Bit wird als explizites Forward Congestion Indications (EFCI)-Bit bezeichnet.

Der erste für ATM-Netzwerke implementierte Flow Control Mechanismus verwendete das EFCI-Bit. ATM-Switches legen das EFCI-Bit in den Headern von Weiterleitungsdatensätzen fest, um auf eine Überlastung hinzuweisen. Wenn ein Zielrouter eine Datenzelle mit dem EFCI-Bit-Satz empfängt, markiert er das Überlastungsindikatorbit in Ressourcendomänen, um auf eine Überlastung hinzuweisen, und sendet die Zellen für das Ressourcenmanagement zurück an die Quelle.

ABR-Parameter

Bevor Sie die ABR-Ratenkontrollmethoden besprechen, müssen Sie zunächst die VC-Parameter kennen, die für den ABR-Dienst verwendet werden. In dieser Tabelle werden diese Parameter beschrieben.

VC-Parameter

Beschreibung

Peak Cell Rate (PCR)

Maximale Zellenrate, mit der die Quelle übertragen werden kann.

MCR (Minimum Cell Rate)

Rate, mit der ein Quellrouter immer senden kann.

Initial Cell Rate (ICR)

Rate, mit der ein Quellrouter gesendet werden soll, wenn die Schnittstelle zum ersten Mal aktiviert wird und wenn sie nach einer Leerlaufphase erneut mit der Übertragung beginnt.

Verfügbare oder zulässige Zellenrate (ACR)

Aktuell zulässige Geschwindigkeit, mit der der Quellrouter aufgrund von dynamischem Feedback vom Netzwerk senden kann.

Rate Increase Factor (RIF)

Der Betrag, um den die Übertragungsrate steigt, nachdem die Quellschnittstelle eine RM-Zelle mit NI und CI auf null gesetzt hat. Festgestellt als (negative) Leistung von zwei (2x) Werten zwischen 1/32768 und 1.

RDF (Rate Decrease Factor)

Der Betrag, um den die Übertragungsrate sinkt, nachdem die Quellschnittstelle eine RM-Zelle mit einem CI-Bit empfängt. Als Leistung von zwei (2x) mit Werten zwischen einem und 1/32768 angegeben.

Anzahl der RM-Zellen (NRM)

Anzahl der zwischen RM-Zellen gesendeten Datenzellen Standardmäßig sendet die Quelle eine RM-Zelle für jeweils 32 Datenzellen. Als Leistung von zwei (2x) Werten zwischen zwei und 256 angegeben.

Übergangspuffer-Exposure (TBE)

Anzahl der Zellen, die eine Quelle übertragen kann, bevor sie Feedback vom Netzwerk über eine zurückgegebene RM-Zelle erhält.

Feste Round-Trip-Zeit (FRTT)

Schätzung der Round-Trip-Zeit oder der Zeit, die für die Übertragung einer RM-Zelle von der Quelle an das Ziel und zurück benötigt wird.

Hinweis: Obwohl die Ratenparameter den Begriff "Zellrate" verwenden, werden Cisco Router nur in Bits pro Sekunde, nicht in Zellen pro Sekunde betrieben. Die Werte in dieser Tabelle sollten Bits pro Sekunde wiedergeben, wenn sie auf der Schnittstelle konfiguriert werden.

ABR Flow Control-Mechanismen

ABR unterstützt die folgenden drei Methoden für die Kommunikation von Überlastungsinformationen von ATM-Switches und Zielendsystemen an ein Quellgerät:

- Binär - Verwendet das EFCI-Bit in ATM-Datenzellen. Siehe EFCI-Bit in ATM-Datenzellen.

- Relative Rate - Verwendet die NI- und CI-Bits in vorwärts- (an das Ziel) oder rückwärts (an die Quelle) gerichteten RM-Zellen. In den Feldern für die RM-Zellrate wird keine tatsächliche Rate festgelegt.

- Explicit Rate (ER) (Explicit Rate) (Explicit Rate (ER) - Verwendet das explizite Übertragungsratenfeld in RM-Abwärtszellen, um anzugeben, mit welcher Geschwindigkeit der Quellrouter übertragen kann. Mit der expliziten Rate Flow Control-Methode platziert ein Quellrouter seine aktuelle Übertragungsrate im Feld Commitment, Concurrent and Recovery (CCR). Intermediate Switches geben explizit die Übertragungsrate an, mit der die Quelle zu diesem Zeitpunkt gesendet werden darf, indem sie einen Wert in das ER-Feld eingeben. Der Quellrouter liest das ER-Feld und passt seinen CCR so an, dass er dem ER entspricht, solange die berechnete Rate nicht unter der minimalen Zellenrate liegt.

Diese Datenflusssteuerungsverfahren basieren auf der Rate, in der das ATM-Switch-Netzwerk die Übertragungsrate kommuniziert. Im Gegensatz zu kreditbasierten Mechanismen kommuniziert das Netzwerk die verfügbare Pufferkapazität für eine bestimmte VC. Das Quellgerät überträgt nur, wenn es weiß, dass das Netzwerk die Daten puffern kann.

ABR mit expliziter Geschwindigkeit wird in der Regel in ATM-WAN-Switches eingesetzt und wird in Produkten wie den Cisco 8400 IGX- und 8800 MGX ATM-Switches verwendet. Der ABR mit relativer Rate wird effektiver auf dem Campus bereitgestellt und wird von den ATM-Switch-Routern Cisco LightStream 1010 und Catalyst 8510 unterstützt. Der Catalyst 8540 unterstützt nur die EFCI-Kennzeichnung. EFCI wird in der Regel für die Abwärtskompatibilität mit älteren ATM-Switches verwendet, die weder eine explizite Rate noch einen relativen Rate-ABR unterstützen.

Systeme zur Kontrolle von Überlastungen funktionieren am besten, wenn die Latenz des Feedback-Pfads minimiert wird. Der relative Rate-Modus kann Feedback-Verzögerungen erheblich reduzieren und eine bessere Leistung als der EFCI-Modus bieten. Dies liegt daran, dass Switches die RM-Zellen, die abwärts geleitet werden, zum Senden des Überlastungsindikators verwenden können, anstatt sich darauf zu verlassen, dass das Ziel-Endsystem die RM-Zellen umdreht und das EFCI-Bit dem CI-Bit in den rückwärts gerichteten RM-Zellen zuordnet.

Die Cisco ATM-Router-Schnittstellen implementieren alle drei ABR-Mechanismen zur Ratenkontrolle. Beachten Sie, dass es keine Option gibt, einen bestimmten Mechanismus auszuwählen. Stattdessen passt sich der Router an das Format und die Hinweise an, die in den eingehenden RM-Zellen empfangen werden. Der verwendete Mechanismus hängt daher von der Konfiguration der ATM-Switches ab.

ABR-Konfigurationsparameter

Sie können den PVC-Befehl im alten oder im neuen Stil verwenden, um der ABR-Servicekategorie eine PVC zuzuweisen. Der alte PVC-Befehl platziert alle Konfigurationsoptionen in einer Zeile, wie in diesem Beispiel gezeigt:

interface atm slot/port

atm abr rate-factor <1/RIF> <1/RDF>

atm pvc     abr

Mit dem neuen PVC-Befehl werden Sie in den VC-Konfigurationsmodus versetzt, aus dem Sie zwei Gruppen von Werten konfigurieren, wie hier gezeigt.

interface ATM slot/port

PVC /

abr

abr rate-factor <1/RIF> <1/RDF>

Bei der Ausgabe des Befehls "new style" gibt die erste Konfigurationszeile die Kbit/s-Raten für PCR und MCR an. Die PCR ist die maximale Übertragungsrate, mit der ein Quellrouter übertragen darf. Der MCR kann auf null festgelegt werden oder verwendet werden, um dem Quellrouter selbst bei Überlastungen eine Mindestbandbreite zu garantieren.

Die zweite Konfigurationszeile definiert Werte, die die Geschwindigkeit steuern, mit der die ACR erhöht oder verringert wird. Die Standardwerte für RIF und RDF sind 1/16. Cisco empfiehlt, die Standardwerte zu verwenden.

Nach Erhalt einer RM-Zelle überprüft ein Quellrouter zuerst das CI-Bit. Wenn das CI-Bit festgelegt ist, verringert die Quelle ihre ACR um mindestens ACR x RDF, jedoch nicht niedriger als der MCR-Wert. Wenn das CI-Bit nicht festgelegt ist, erhöht die Quelle ihre ACR um höchstens RIF x PCR auf einen Höchstwert des PCR-Werts. Als Nächstes wird das NI-Bit untersucht. Wenn NI gleich Null ist, erhöht die Quelle die ACR nicht. Wenn der Quellrouter eine explizite Rate verwendet, prüft er das ER-Feld (nachdem er die neue ACR basierend auf dem CI-Bit berechnet hat) und passt seine Rate an die niedrigere (die neue ACR oder die ER) an.

Der Befehl abr negotiation legt die Mindestraten fest, die bei der Parameterverhandlung für einen Switch VC (SVC) zu verwenden sind. Der Router sendet diese Parameter im minimalen Information-Element (IE) für den akzeptablen Datenverkehr in der SETUP-Signalisierungsmeldung für Q.2931. Wenn das Netzwerk die Anforderung nicht erfüllen kann, wird der Anruf gelöscht.

Der Befehl no abr negotiation gibt an, dass auf dem betroffenen SVC keine ABR-Ratenverhandlung stattfinden soll. Das bedeutet, dass der minimale akzeptable Datenverkehrsdeskriptor IE nicht in der SETUP-Nachricht enthalten ist.

ABR-Schnittstellenhardware

In der Cisco IOS® Softwareversion 11.1CA und 12.0(x)T hat Cisco Unterstützung für ABR VCs auf einer ausgewählten Anzahl von ATM-Router-Schnittstellen eingeführt, die nun folgende Funktionen umfassen:

- PA-A2

- PA-A3-OC3/DS3/E3 (bei der Serie 7200, 7500 und FlexWAN) und PA-A3-8T1/E1-IMA. Der PA-A3-OC12 unterstützt ABR nicht. Siehe Häufig gestellte Fragen zu PA-A3-OC12.

- NM-1A-OC3

- NM-1A-T3 und NM-1A-E3

- NM-4T1/8T1-IMA und NM-4E1/8E1-IMA

- AIM-ATM und AIM-ATM-VOICE 30

In diesen Abschnitten wird die Implementierung von ABR für jeden Schnittstellentyp erläutert.

ABR auf dem PA-A3

Die Cisco IOS Software-Versionen 12.0(4)T und 12.0(5)S unterstützten die ABR-Serviceklasse auf dem PA-A3-Adapter für die 7x00-Serie. ABR ist jetzt auch in den Zügen 12.1 Mainline, 12.1T und 12.1E der Cisco IOS Software verfügbar.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Cisco IOS Software, Version 12.0, nicht verfügbar.

Wenn auf Ihrem Router die Cisco IOS Software Release 12.0T Train ausgeführt wird, empfiehlt Cisco die Verwendung von mindestens Cisco IOS Software Release 12.0(7)T (die zum 12.1(x) Mainline wurde) oder von Cisco IOS Software Release 12.0(8)S. Andernfalls erhalten die PA-A3 vorwärts gerichtete RM-Zellen, reagieren jedoch nicht auf diese Zellen, indem sie rückwärts gerichtete RM-Zellen generieren. Dieses Problem ist in der Cisco Bug-ID CSCdp31471 dokumentiert (nur registrierte Kunden). Die Ausgabe des Befehls show atm vc {vcd} zeigt, dass keine Weiterleitungs-RM-Zellen empfangen wurden.

Wenn auf Ihrem Router Cisco IOS Software Release 12.1 Mainline ausgeführt wird, schlägt Cisco vor, die Cisco IOS Software Release 12.1(5) oder höher auszuführen, um die in den Cisco Bug IDs CSCds01236 (nur registrierte Kunden) und CSCds35103 zu vermeiden (nur registrierte Kunden).

Der ABR-Dienst auf dem PA-A3 implementiert alle drei Modi der Ratenkontrolle. Dieser Modus wird automatisch ausgewählt, wenn sich der PA-A3 an das Format und die in den eingehenden RM-Zellen empfangenen Anzeigen anpasst.

ABR auf den Netzwerkmodulen

Die ATM-Netzwerkmodule für die Multiservice-Router der Serien 2600 und 3600 unterstützen bis zu 100 ABR VCs. Jedes Modul unterstützt eine ausgewählte Anzahl von PCR-Werten, wie in dieser Tabelle gezeigt. Diese Werte haben sich mit der Auflösung für die Cisco Bug-ID CSCdt57977 geändert (nur registrierte Kunden). Der Router rundet alle anderen konfigurierten Werte auf einen der unterstützten Werte ab. Alle Werte sind in Bits pro Sekunde angegeben.

Modul

Unterstützte PCR-Werte

NM-8E1-IMA

15170700, 13238948, 11501092, 9544357, 7585350, 5750546, 37926 75, 1896337, 63591

NM-4E1-IMA

7585350, 5750546, 3792675, 1896337, 63591

NM-8T1-IMA

12136561, 10736991, 9106850, 7589042, 6127890, 4553425, 306394 5, 4553425, 3063945, 1531973, 63541

NM-4T1-IMA

6068280, 4553425, 3063945, 1531973, 63541

NM-1A-OC3

148772272, 124871490, 99962664, 74971680, 43978976, 2595184 15975589, 9991030, 3993897, 1919647, 1535728, 767864, 383929, 64 016

AIM-ATM AIM-ATM-VOICE 30

Beliebiger Wert zwischen 32.000 und einer Leitungsgeschwindigkeit mit Schritten von 1 Kbit/s

Wenn Sie eine ABR VC in einer VC-Klasse oder im VC-Modus konfigurieren, wird der eingegebene MCR-Wert ignoriert. Es wird ein MCR von 0 verwendet, obwohl dies aus der Konfiguration nicht ersichtlich ist.

AIM-ATM und AIM-ATM-VOICE 30 unterstützen CBR, VBR-nrt, VBR-rt, ABR und UBR. Anfragen zur Übertragung von Paketen (oder Zellen) werden über offene "Kanäle" gesendet. Verwenden Sie den Befehl show controller atm, um den Kanal pro VC anzuzeigen. Für Channel kann eine von vier Prioritäten und eine von drei Verkehrsklassen (CBR, VBR, ABR) konfiguriert werden. ATM-Forumsklassen (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR, UBR+) können durch Kombinationen aus Kanalpriorität und Datenverkehrsklasse konfiguriert werden. Der CBR wird die höchste Prioritätsebene zugewiesen. Das AIM unterstützt den Befehl "Transmit-Priority" nicht.

ABR auf Cisco ATM-Switch-Routern

Der Catalyst 8540 unterstützt nur die EFCI-Kennzeichnung. Die ATM-Switch-Router Catalyst 8510 und LightStream 1010 unterstützen die EFCI-Markierung und die Methoden zur Kontrolle des relativen Durchflusses von ABR VCs. Der atm abr-mode {efci | relative Rate | all}-Befehl bestimmt, welche Methode der ATM-Switch-Router für die Ratenverwaltung bei ABR-Verbindungen verwendet. Dieses Beispiel zeigt, wie der gesamte Switch so konfiguriert wird, dass das EFCI-Bit festgelegt wird, wenn eine Zelle auf einer überlasteten ABR-Verbindung eintrifft:

Switch(config)#atm abr-mode efci

Verwenden Sie den Befehl show atm resource, um die Konfiguration des ABR-Überlastungsbenachrichtigungsmodus anzuzeigen.

Switch>show atm resource

Resource configuration:

Over-subscription-factor 8 Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode: efci

Service Category to Threshold Group mapping:

cbr 1 vbr-rt 2 vbr-nrt 3 abr 4 ubr 5

Threshold Groups:

Group Max    Max Q  Min Q   Q  thresholds Cell  Name

cells  limit  limit   Mark Discard  count

instal instal instal

---------------------------------------------------

1     65535   63     63     25 %   87 %   0  cbr-default-tg

2     65535   127    127    25 %   87 %   0  vbrrt-default-tg

3     65535   511    31     25 %   87 %   0  vbrnrt-default-tg

4     65535   511    31     25 %   87 %   0  abr-default-tg

5     65535   511    31     25 %   87 %   0  ubr-default-tg

6     65535   1023   1023   25 %   87 %   0  well-known-vc-tg

Der ATM-Switch-Router muss über eine Funktionskarte für die Datenflusswarteschlange (FC-PFQ) und die Cisco IOS-Softwareversion 11.2(8) oder höher verfügen, um eine MCR-Mindestzellrate (MCR) für ABR VCs zu konfigurieren. Wenn auf Ihrem Switch auf dem Routingprozessor eine Funktionskarte für die Warteschlangenverwaltung pro Klasse (FC-PCQ oder FC1) installiert ist, wird kein MCR mit einem Wert von 0 (null) unterstützt.

ABR auf WAN-Switches

Auf Cisco Stratacom WAN-Switches kann ABR VCS als einer von zwei Typen konfiguriert werden:

- ABR-Standard (ABRSTD).

- ABR mit Aussicht (ABRFST).

ABRSTD ist der Standard-ABR-Verbindungstyp, wenn weder ABRFST noch ABRSTD mit VS/VD mit dem Befehl cnfswfunc aktiviert wurden. ABRSTD mit VS/VD baut auf der ABRSTD-Verbindung auf, indem virtuelle Endgeräte für eine bessere Überlastungskontrolle hinzugefügt werden. Die ABRSTD-Verbindungsparameter sind begrenzt und werden im Abschnitt ABRSTD mit VS/VD behandelt. Die ABRFST- oder ABRSTD-Funktion mit VS/VD-Funktion muss nur auf einem BPX-System aktiviert werden, damit sie auf alle Knoten angewendet werden kann.

Weitere Informationen zur Konfiguration von ABR auf Stratacom-Switches finden Sie in den Stratacom-Konfigurationshandbüchern.

- ATM-Verbindungskonfiguration und Fehlerbehebung für den Cisco Switch der Serie BPX 8600 - ABR-Verbindungen

- Whitepaper: BPX-Überlastungsvermeidung

Virtuelle Quelle/virtuelles Ziel

Das ABR-Modell fungiert als Closed-Loop-Feedback-Mechanismus, bei dem zwischengeschaltete Switches und Zielendsysteme Bits in Daten- und RM-Zellen verwenden, um Netzwerküberlastungen zu kommunizieren, und spezifische Übertragungsraten, mit denen die Quelle übertragen werden soll. In einigen Anwendungen kann es wünschenswert sein, den End-to-End-Pfad eines ABR VC in separate Segmente zu unterteilen, die die Feedback-Schleife an einem Zwischenstopp schließen. In dieser Konfiguration werden die zwischengeschalteten Geräte als virtuelle Quelle oder virtuelles Ziel bezeichnet.

Die Traffic Management Specification 4.0 des ATM Forums beschreibt das Konzept virtueller Quell-/virtueller Zielsysteme (VS/VD). Im Folgenden werden zwei potenzielle Vorteile von VS/VD aufgeführt:

- Legen Sie aufgrund der Voreinstellungen der Netzwerkbetreiber administrative Grenzen fest.

- Reduzieren Sie die Länge und damit die Round-Trip-Verzögerung zwischen den beiden Enden.

Das VS/VD-Verhalten wird von ATM-Switches der Serien Catalyst 8500 oder LightStream 1010 nicht unterstützt.

Zugehörige Informationen

- Informationen zur CBR-Servicekategorie für ATM VCs

- Überblick über die Servicekategorie VBR-nrt und das Traffic Shaping für ATM VCs

- Verständnis der Servicekategorie "Variable Bit Rate Real Time (VBR-rt)" für ATM VCs

- Grundlagen der UBR-Servicekategorie für ATM VCs

- Überblick über die UBR+ Servicekategorie für ATM VCs

- Support-Seiten für ATM-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems