المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

إختبارات SNMP لاقتران/فك اقتران AP على AirOS WLC

المقدمة

يصف هذا المستند إختبارات SNMP (بروتوكول مدير الشبكة البسيط) التي يرسلها عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) لنظام التشغيل AireOS لاقتران/فك اقتران نقطة الوصول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وحدة التحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC)

- نقاط الوصول (AP)

- SNMP (بروتوكول مدير الشبكة البسيط)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي خطوة.

معلومات أساسية

لكل حدث فصل/اقتران لنقطة الوصول، يجب أن يرسل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مصيدة SNMP باستخدام معرفات الكائنات التالية (OIDs):

مصيدة الانفصال (روابط متغيرة)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— مضمن في الفخاخ كأول ربط متغير

1.3.6.1.6.3.1.4.1 (snmpTrapOID) <— إرتباط متغير ثان (قيمة هذا هو معرف فريد آخر، يشير إلى حدث فصل نقطة الوصول)

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 (BSNapdIsassociated) <— OID يشير إلى الحدث

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.2.20 (BSNapmAcAddrTrapVariable) <—trap component، Base Radio MAC (Media Access Control) عنوان نقطة الوصول

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3 (BSNapnName) <— مكون الملائمة

قاعدة معلومات الإدارة (MIB): Airespace-Wireless-MIB (جميع OIDs باستثناء sysUpTime وsnmpTrapOID):

مصيدة الاقتران (روابط متغيرة)

1.3.6.1.2.1.1.3.0 (sysUpTime) <— مضمن في الفخاخ كأول ربط متغير

1.3.6.1.6.3.1.4.1 (snmpTrapOID) <— إرتباط متغير ثان (قيمة هذا هو معرف فريد آخر، يشير إلى حدث اقتران AP)

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4 (CiscoLwappApAssociated) <— OID يشير إلى الحدث

1.3.6.1.4.1.9.9.513.1.1.1.5 (cLApName) < — مكون الملائمة، اسم نقطة الوصول

1.3.6.1.4.1.9.513.1.1.1.16 (cLApLastRebootReason) <— قم بملائمة المكون (بشكل أساسي سبب قطع نقطة الوصول عن بعضها مسبقا)

1.3.6.1.4.1.9.513.1.1.1.36 (cLApDataEncryptionStatus) <— مكون الملائمة

MIB: Cisco-LWAPP-AP-MIB (جميع OIDs باستثناء sysUpTime وsnmpTrapOID).

إختبارات SNMP لاقتران/فك اقتران AP على AirOS WLC

التكوين

يمكن ضبط تكوين التحكم في الملائمة على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بواجهة مستخدم الرسومات (WLC) باستخدام التحكم في سجل نقطة الوصول (AP) (الإدارة > SNMP > عناصر التحكم في الملائمة > AP > سجل نقطة الوصول). مكنت هذا افتراضيا. أيضا، يحتاج عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) إلى جهاز إستقبال ملائمة تم تكوينه (الإدارة > SNMP > أجهزة إستقبال الملائمة) على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) أيضا.

تحقق من اقتران نقطة الوصول وفصلها:

1 - ترابلوغ

يظهر إخراج show traplog على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) العدادات لكل من الملائمات المقترنة والمفصولة، بالإضافة إلى الرسائل لكل حدث كما هو موضح أدناه:

(Cisco Controller) >show trap log

AP Traps Statistics

AP Associated Traps ............... 1

AP Disassociated Traps ............ 1

23 Fri Jun 14 23:32:22 2019 AP 'torres-3802', MAC: 40:01:7a:73:fd:c0 disassoc

iated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days,

00 h 02 m 05 s . Reason: controller reboot comman

d.

24 Fri Jun 14 23:29:32 2019 AP Disassociated. Base Radio MAC:40:01:7a:73:fd:c

0 ApName - torres-3802

2. التقاط الحزمة

يظهر الفراق في الربط يلتقط كما هو موضح في الصورة:

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 هو معرف المستخدم (OID) للإشارة إلى أن نقطة الوصول قد قطعت، متبوعة بمثيل BSNapmAcAddrTrapVariable مع MAC الأساسي لنقطة الوصول (40:01:7a:73:fd:c0) ومثيل BSNapnAme باسم نقطة الوصول (Turres-3802 مترجم من قيمة سداسية عشرية).

سيظهر الاقتران في حزم الالتقاط كما هو موضح في الصورة:

1.3.6.1.4.1.9.513.0.4 هو المعرف الفريد (OID) للإشارة إلى أن نقطة الوصول متصلة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، متبوعة بمثيل cLApName باسم نقطة الوصول (تمت ترجمةTorres-3802 من القيمة السداسية العشرية) ومثيل cLApLastRebootReason (في هذه الحالة يكون الرقم 4 للإشارة إلى إعادة تمهيد يدوي من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

يمكن إستخدام عوامل تصفية Wireshark أدناه لحزم SNMP:

1. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8

2. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.513.0.4

3. (snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8 أو snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.513.0.4) و snmp.value.octets == <ap name>"