المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

من موقع Cisco Dnagui:

إمداد C9800 عبر DNA من Cisco

الخطوة 1: تصميم

الخطوة 2: الإمداد

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إضافة وحدات التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية غير الليفية Catalyst 9800 وإدارتها وتوفيرها عبر بنية الشبكة المحلية (DNA) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

معرفة الأساسية من مادة حفازة 9800 و cisco dna تشكيل.

المتطلبات

أحلت برمجية إنسجام مادة حفازة مادة حفازة 9800 WLC و cisco dna.

المكونات المستخدمة

- 9800-CL على 16.12.4a إصدار

- بنية الشبكة الرقمية من Cisco على الإصدار 2.1.2.0

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

من واجهة المستخدم الرسومية Cisco DNA:

1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لمركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco.

2. في الركن العلوي الأيسر من صفحة الويب، انقر فوق قائمة الهمبرجر، ثم انقر فوق أدوات، ثم انقر فوق اكتشاف:

ملاحظة: يمكنك بدلا من ذلك اكتشاف جهازك C9800 باستخدام قائمة المخزون.

3. في صفحة الاكتشاف، انقر فوق إضافة اكتشاف:

4. أدخل تفاصيل C9800 WLC.

قم بالتمرير إلى أسفل لتمكين بيانات اعتماد CLI/SNMP/HTTP/HTTPS:

ملاحظة: يلزم تكوين اسم المستخدم/كلمة المرور/SSHv2 على الجهاز أولا.

لتمكين NETconf في صفحة الاكتشاف:

ملاحظة: يكون منفذ NETconf الافتراضي على C9800 هو المنفذ 830.

ثم اضغط على الزر اكتشاف" واضغط على الزر بدء:

ملاحظة: يمكنك جدولة عملية الاكتشاف لوقت وتاريخ مختلفين.

إذا تم تكوين كل شيء بشكل صحيح على الحمض النووي من Cisco وعلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800، فيمكن أن ينتهي الاكتشاف إلى أن يبدو مشابها لهذا:

تأكد من التحقق من أن الجهاز في حالة مدار في صفحة المخزون:

تتم إضافة C9800 الآن إلى الحمض النووي من Cisco.

إمداد C9800 عبر DNA من Cisco

الخطوة 1: تصميم

1. من الصفحة الرئيسية لمركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco، انقر فوق علامة التبويب تصميم.

تمت إضافة مخطط الموقع وخطة الأرضية إلى علامة التبويب "التدرج الهرمي للشبكة".

2. لإضافة SSID لاسلكي، انقر على علامة التبويب إعدادات الشبكة وانتقل إلى لاسلكي ثم انقر على إضافة.

قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى إعدادات الأمان وتكوين كلمة مرور PSK.

انقر على علامة التبويب التالي لإحضارك إلى علامة التبويب توصيفات لاسلكية حيث تقوم بتكوين توصيفك اللاسلكي لتعيينه لموقع معين.

انقر على زر إنهاء لإضافة كل من WLAN وتوصيفات السياسة اللاسلكية التي أنشأتها للتو.

الخطوة 2: الإمداد

الآن بعد تصميم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وملفات التعريف، يمكنك توفيرها إلى قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) المعنية. لهذا، انقر فوق علامة التبويب توفير في أعلى مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco.

1. في قائمة "توفير"، يمكنك التصفية لاسم الجهاز الخاص بك ضمن خيار مرشح مخزون الجهاز.

2. حدد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الخاص بك وقم بالمرور فوق حقل الإجراءات وانتقل إلى التوفير.

3. إضافة جهاز إلى موقعك.

4. في هذا المثال، توجد نقطة الوصول (AP) ووحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في نفس الموقع. يمكنك تخطي خطوة التكوين والتكوين المتقدم هنا والنشر من صفحة الملخص.

التحقق من صحة ما إذا كان التوفير ناجحا:

5. تتمثل الخطوة التالية في تزويد نقطة الوصول الخاصة بك باستخدام نفس الطريقة الواردة أعلاه.

6. يمكنك الآن التحقق من حالة الإمداد من C9800، انتقل إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) > التكوينات > شبكة WLAN.

لقد قمت الآن بتزويد WLC/AP بنجاح عبر بنية الشبكة الرقمية من Cisco.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

من مركز بنية الشبكة الرقمية من CiscoSUDO RCA من واجهة سطر الأوامر لكل مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco في المجموعة؛

من C9800 CLI:

تصحيح الأخطاء:

debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug

show platform software yang-management process

التحقق مما إذا كانت كافة العمليات قيد التشغيل أم لا.

إذا كانت NetConf-yang قيد التشغيل، فإن جميع العمليات باستثناء GNMIB تكون في حالة UP.