المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

مؤجل المسح الضوئي خارج القناة

تعطيل مراقبة RM خارج القناة

تعطيل اكتشاف منارة CleanAir BLE

التكوين

تكوين مؤجل المسح الضوئي خارج القناة

تعطيل مراقبة RRM خارج القناة

تعطيل اكتشاف منارة CleanAir BLE

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين إدارة الموارد اللاسلكية (RRM) في وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) على نظام التشغيل AireOS لتأجيل المسح الضوئي خارج القناة وتعطيله.

تمت المساهمة بواسطة آرون ليونارد، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالموضوع التالي:

- Cisco AireOS WLC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية AireOS ذات نقطة وصول واحدة أو أكثر مقترنة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

RRM هي ميزة أساسية لشبكة Cisco اللاسلكية الموحدة.  يمكن لنقطة الوصول (AP) مراقبة جميع قنوات 802.11 بحثا عن الأجهزة المخادعة والضوضاء والتداخل، بالإضافة إلى نقاط الوصول (AP) المجاورة.

ومع ذلك، بينما تقوم نقاط الوصول بإجراء المسح الضوئي خارج القناة (بشكل نموذجي، لمدة 80 مللي ثانية كل 3 إلى 20 ثانية)، فإنها لا تستطيع خدمة العملاء على القناة التي يخدمونها.  سيؤدي ذلك إلى تأخيرات بسيطة ومتقطعة أو فقد في تسليم الحزم (من 0.05٪ إلى فقدان حزم بنسبة 1.5٪).  يكون تأثير الأداء غير محسوس لمعظم العملاء؛ ومع ذلك، فإن بعض العملاء الحساسين بشكل غير عادي، إذا تعذر عليهم الإرسال إلى نقطة الوصول لمدة 80 مللي ثانية، فسيتجولون بعيدا عن نقطة الوصول، أو حتى ينفصلون عن الشبكة.

في مثل هذه الحالة، التي تكون فيها أجهزة العميل غير قادرة بشدة على تحمل فقدان الحزمة، قد يحتاج المرء إلى تكوين RRM لتأجيل المسح الضوئي خارج القناة، أو لتعطيل مراقبة RM بالكامل.  توضح هذه المقالة كيفية فعل ذلك.

مؤجل المسح الضوئي خارج القناة

مع تأجيل المسح الضوئي خارج القناة، إذا كانت نقطة الوصول قد أرسلت أو إستلمت أي حركة مرور بيانات في شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) المحددة في أولويات المستخدم، خلال المللي ثانية الأخيرة <تأجيل الوقت>، يمتنع راديو AP عن إجراء المسح الضوئي التالي خارج القناة.

بشكل افتراضي، يتم تمكين "تأجيل المسح الضوئي خارج القناة" لأولويات المستخدم 4 و 5 و 6، مع وقت تأجيل يبلغ 100 مللي ثانية.  وبالتالي، إذا كانت هناك مكالمة صوتية نشطة (والتي عادة ما تستخدم أولوية المستخدم (UP) بمقدار 6 مع مدة عينة تبلغ 20 مللي ثانية)، فإن ذلك سيمنع راديو AP من الانتقال خارج القناة.

تعطيل مراقبة RM خارج القناة

يمكن تعطيل مراقبة RRM خارج القناة بالكامل.  يتطلب هذا أن يكون تعيين القناة الديناميكية (DCA) معطلا، وأن يتم تعيين التحكم في طاقة الإرسال (TPC) على ثابت، وسيمنع الكشف المخادع من العمل.  هذا سيسبب أن ال APs لا يتم أبدا المسح خارج القناة (ما لم يتم تمكين BLE Beacon كشف).

تعطيل اكتشاف منارة CleanAir BLE

في نقطة وصول تدعم تقنية CleanAir (مثل السلسلة 2700 أو 2800)، في حالة تمكين ميزة اكتشاف تداخل إشارات BLE Beacon، يقوم جهاز الراديو بسرعة 2.4 جيجاهرتز بإجراء المسح الضوئي خارج القناة (حتى في حالة تعطيل ميزة RRM خارج القناة).  لذلك قم بتعطيل هذه الميزة، إذا كان التطبيق يتطلب أن لا يذهب راديو 2.4 جيجاهيرتز أبدا خارج القناة.

التكوين

تكوين مؤجل المسح الضوئي خارج القناة

واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

في واجهة المستخدم الرسومية من ال WLC العملية إعداد في علامة التبويب متقدم تحت ال WLAN خاص.  في هذا المثال، يتم تمكين تأجيل المسح الضوئي خارج القناة لكافة أولويات المستخدم، من 0 إلى 7، وتتم زيادة وقت التأجيل إلى 10000 مللي ثانية (10 ثوان).  ونتيجة لذلك، سيتم تأجيل الفحص خارج القناة إذا كان هناك أي حركة مرور مستخدم تم إرسالها أو استقبالها في شبكة WLAN هذه، على نقطة الوصول هذه، خلال العشر ثوان الأخيرة.

واجهة سطر الأوامر (CLI)

في واجهة سطر أوامر (CLI) عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يتم إستخدام هذه الأوامر لتمكين تأجيل المسح الضوئي خارج القناة لجميع الأولويات وتعيين وقت التأجيل على 10000 مللي ثانية على الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) رقم 2:

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 0 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 1 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 2 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 3 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 4 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 5 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 6 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-priority 7 enable 2

(WLC2504-2) >config wlan channel-scan defer-time 10000 2

تعطيل مراقبة RRM خارج القناة

لتعطيل مراقبة RRM خارج القناة في النطاق المحدد، قم بتنفيذ المهام التالية في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC):

الخطوة 1. دون إعدادات الطاقة على نقاط الوصول (لاسلكي > نقاط الوصول > أجهزة الراديو > مدى الموجات (802. 11a أو 802. 11b)

الخطوة 2. تعيين TPC على ثابت

- GUI: لاسلكي > النطاق الترددي (802.11a أو 802.11b) > RRM > TPC > ضبط طريقة تعيين مستوى الطاقة إلى 1

- CLI: config 802.11<a|b>Xpower Global 1

الخطوة 3. تعطيل DCA

- GUI: لاسلكي > النطاق الترددي (802.11a أو 802.11b) > RRM > DCA > ضبط طريقة تعيين القناة على الإيقاف

- CLI: config 802.11<a|b> القناة العمومية قيد الإيقاف

الخطوة 4. تعطيل تجميع RRM

- GUI: لاسلكي > النطاق الترددي (802.11a أو 802.11b) > RRM > تجميع التردد اللاسلكي > تعيين وضع المجموعة إلى إيقاف التشغيل

- CLI: إيقاف تشغيل وضع المجموعة Config Advanced 802.11<a|b>

الخطوة 5. تعطيل وضع شاشة RRM (هذا هو CLI-فقط)

- CLI: config متقدم 802.11<a|b> مدرب أسلوب يعجز

الخطوة 6. قم بتعيين أجهزة الراديو لنقطة الوصول (AP) مرة أخرى إلى إعداد الطاقة الأصلي حسب الرغبة.

تعطيل اكتشاف منارة CleanAir BLE

لتعطيل اكتشاف تداخل منارة BLE، قم بتنفيذ هذه المهام في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

- GUI: لاسلكي > 802.11b > CleanAir

- انقل منارة BLE من التفاعلات للكشف عن العمود، إلى التفاعلات لتجاهل العمود

- طقطقة يطبق

- CLI: config 802.11b نظيف أداة يعجز ble-beacon

التحقق من الصحة

أوامر CLI لعرض أحداث خارج القناة أو غياب أحداث خارج القناة على نقطة وصول:

على نقطة وصول IOS:

debug dot11 dot11radio <0|1> trace print drvpsp

على نقطة وصول AP-CO:

debug dot11 info

debug rrm off-channel deferral

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تجميع كل ما يلي في نفس الوقت:

- التقاط حزمة غير مختلطة من طبقة برنامج التشغيل من العميل تحت الاختبار

- التقاط حزمة عبر الهواء من قناة خدمة نقطة الوصول

- التصحيح المذكور أعلاه، من واجهة سطر الأوامر (CLI) لنقطة الوصول (AP)

- التقاط حزمة سلكية من منفذ تحويل AP

راجع ما إذا كان يتم تأجيل/فقد حركة مرور البيانات ومتى يتم ذلك بين برنامج تشغيل العميل ومحول نقطة الوصول.  افحص إخراج تصحيح أخطاء نقطة الوصول لمعرفة ما إذا كانت نقطة الوصول خارج القناة في وقت فقدان حركة المرور.  إذا كان الأمر كذلك، فعليك تقييم أنماط حركة المرور (دورية حركة المرور وأولوية جودة الخدمة) وتعيين أولويات تأجيل المسح الضوئي والوقت اللازم لتأجيل المسح وفقا لذلك.