المحتويات

ملخص تنفيذي

غوص أعمق

المكونات المستخدمة

التحقق من الصحة

ملخص تنفيذي

تتميز نقاط وصول IOS خفيفة الوزن بسعة محدودة لتخزين حزم البث المتعدد مؤقتا.  تتم مشاركة المخازن المؤقتة للبث المتعدد عبر BSSIDs.  في حالة وجود العديد من شبكات WLAN (SSIDs) التي تم تكوينها على نقطة وصول، فقد لا تتمكن شبكة WLAN الصوتية الموجودة على نقطة وصول من التخزين المؤقت لتدفق صوت أحادي للبث المتعدد، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الصوت.

يمكن إستخدام الأمر config wlan multicast buffer AireOS لتخصيص مخازن مؤقتة إضافية لشبكات WLAN واحدة أو إثنتين.

غوص أعمق

بشكل افتراضي، يتوفر 50 مخزن مؤقت للبث المتعدد على كل جهاز لاسلكي، لكي تتم مشاركته عبر جميع شبكات WLAN (تم التحقق منه على نقطة الوصول AP3502e التي تشغل 8.3.121.0). لذلك، مع تمكين 4 SSID، يتوفر 12 مخزن مؤقت للبث المتعدد لكل قائمة انتظار للبث المتعدد (أي لكل شبكة محلية لاسلكية):

AP3502e# show controller dot11radio0 | begin --\ In-Prog

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          8         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  200    0     158499         0     0        5      2

MC0       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0   12    0          8         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

مع تمكين 10 SSID، يتوفر 5 مخازن مؤقتة للبث المتعدد فقط لكل شبكة محلية لاسلكية (WLAN):

AP3502e# show controller dot11radio0 | begin --\ In-Prog

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          5         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  200    0     148121         0     0        3      2

MC0       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0    5    0          8         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

مع وجود عملاء PowerSave قديمين، يجب على نقطة الوصول (AP) حماية القنوات المتعددة مؤقتا حتى كل منارة DTIM.  مع DTIM من 1، هذا يعني أن ال multicasts ينبغي كنت مصد حتى 104 مللي ثانية.  (مع قيم DTIM الأعلى، فإن الإرسال المتعدد سوف يحتاج إلى التخزين المؤقت لفواصل منارة متعددة).

يتم إرسال تدفق الصوت العادي كعينات تبلغ 20 مللي ثانية - بمعنى آخر، يتدفق بمعدل 50 حزمة في الثانية.  وبالتالي، إذا كان يلزم تخزين دفق صوت واحد مؤقتا لمدة 1/10 من الثانية (أي فاصل منارة)، فيجب أن تكون نقطة الوصول قادرة على تخزين ما يصل إلى 5 حزم مؤقتا لكل دفق صوت.

مع تمكين 15 معرف SSID على جهاز لاسلكي، يكون كل مخزن مؤقت للبث المتعدد ل SSID ثلاث حزم فقط.  وهذا يعني أنه، حتى مع وجود دفق صوت أحادي للبث المتعدد، سيتم إسقاط عينات الصوت، مما يؤدي إلى ظهور صوت مضخم.  إذا تم إرسال العديد من عمليات دفق الصوت للبث المتعدد المتزامنة (أو تدفقات الفيديو!)، فإن النتائج ستكون أسوأ بكثير.

الحل هو تكوين الأمر التالي على شبكات WLAN التي تم تمكين البث المتعدد بها:

(WLC2504-2) >تكوين مخزن مؤقت متعدد البث ل WLAN enable ؟

<buffer number> عدد مخازن البث المتعدد للراديو (30 .. 60)

(WLC2504-2) >config wlan multicast buffer enable 30 ؟

<WLAN id> أدخل معرف WLAN بين 1 و 16.

يمكن تكوين شبكتي WLAN على الأكثر باستخدام "تمكين المخزن المؤقت للبث المتعدد ل WLAN".

هنا مثال، مع تمكين 14 SSIDs، ومع تكوين config wlan multicast buffer enable 60" ل WLAN 1:

Transmit queues: Limit 2766 Current 0 In-Progress 0 ACQ inserts 47508 deletes 47508 reins 0

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          2         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  140    0      47547         0     0        2      2

MC0       0    0    0    0    0    0   60    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0    3    0          7         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

وبالتالي، يمكن للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) رقم 1 التي تحتوي على 60 مخزنا مؤقتا حمل تدفقات البث المتعدد لعدة تدفقات صوتية، بينما يمكن للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الأخرى تخزين 3 إطارات بث متعدد مؤقتا فقط لكل DTIM، وبالتالي إسقاط الحزم حتى لتدفق صوت واحد.

المكونات المستخدمة

يستخدم هذا العرض التوضيحي وحدة تحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية التي تشغل نظام التشغيل AireOS 8.3.121.0، مع نقطة الوصول (AP3502e) عبر شبكة 802.11n IOS. ويجب أن تعمل نقاط الوصول (AP) الأخرى خفيفة الوزن بشكل مماثل؛ لم يتم التحقق من نظام التخزين المؤقت للبث المتعدد على نقاط الوصول AP-COs.

التحقق من الصحة

أثناء عمليات الإرسال للبث المتعدد، قم أولا بإصدار أمر AP IOS EXEC التالي:

ap#terminal طول 30

ثم قم بإصدار هذا الأمر بشكل متكرر (على افتراض أن جهاز الراديو الأول هو موضع الاهتمام):

show controller dot11radio0 | ابدأ —\ في المهمة

أنظر إلى الدلتا التي تظهر في العمودين "مرسلة" و"مرتجلة".  إذا زاد حجم المرتجع بسرعة، فقد يكون التخزين المؤقت للبث المتعدد غير كاف.