المحتويات

المقدمة

رابط الأدوات

الميزات

المكونات المستخدمة / ما هو مدعوم

صحة التردد اللاسلكي

الأهداف الرئيسية

أسوأ إختيار قياسي

تلخيص البيانات

مؤشرات صحة التردد اللاسلكي

إستخدام جار القناة المشتركة

تداخل القناة المشتركة

قناة الضجيج الجانبية

تشويش نفس القناة

تداخل القناة المشتركة

تداخل قناة مجاورة

عملاء SNR المنخفض

إستخدام الراديو

متداخلي الهواء النظيف

الأسئلة المتكررة

ما الذي أحتاج لتحميله لاستخدام هذه الأداة؟

كيف يمكنني إستخدام القائمة؟

هل تم تجاوز جميع عمليات التحقق/الرسائل من WLCCA؟

ما هي الاختلافات الرئيسية حول عمليات الفحص مع WLCCA؟

هل من الممكن تصدير المعلومات إلى CSV/XLS؟

لدي طلب خاص بتقرير الخطأ/الميزة...

ما هي الألوان في الرسائل؟

هل التحققات هي نفسها الموجودة في WLCCA؟

لماذا يلخص التطبيق الرسائل الآن؟

المقدمة

يصف هذا المستند أداة الجيل التالي لتحليل تكوينات التحكم في الشبكة اللاسلكية.

رابط الأدوات

https://cway.cisco.com/wireless-config-analyzer/

الميزات

وقد صمم ليعمل على سيناريوهات سحابية/متعددة المنصات، التي تدعم حاليا نظام التشغيل WLC AireOS فقط، مع خطط للتوسع في المستقبل.

- تحليل وتحليل لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) "show run-config" و"show tech" و"show log"

- يوصى باستخدام "show run-config"، لأنه يوفر أفضل تحليل ممكن

- تنفيذ جديد ل WLC Config Analyzer. هو إعادة كتابة جديدة للتطبيق، مع تنظيف عمليات التحقق وتحسينها

- التدقيقات المدعومة حاليا: عامة، نقاط الوصول (AP)، التردد اللاسلكي (RF)، إمكانية التنقل، الأمان، الشبكة العنكبوتية، تقنية Flex

- ملخص التردد اللاسلكي: تلخيص الحالات على مستوى WLC، مجموعة AP، مستوى المجموعة المرنة

- تحليل سلامة التردد اللاسلكي في عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) ومجموعة نقاط الوصول (AP) ومستوى المجموعة المرنة

المكونات المستخدمة / ما هو مدعوم

- سيناريو WLC واحد. لا يوجد دعم لعدة ملفات/قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

- WLC الإصدار 8. 0 والإصدارات الأحدث. (قد يتم تحميل الإصدارات الأقدم)

- جميع أنواع أجهزة WLC/Mobility Express (ME)

- يوصى بشدة باستخدام ملف "show run-config". كما يتم دعم التقنيات وسجلات sh، ولكنها توفر معلومات أقل

صحة التردد اللاسلكي

إن الهدف من مقياس سلامة التردد اللاسلكي هو تبسيط عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وفتح المجال أمام إمكانية وجود "نظام مؤتمت" للكشف السريع عن المناطق السيئة أو الإشارة إليها بسهولة

في محاولة للرد على سؤال "أين أنظر أولا في نقاط الولوج التي يبلغ عددها المئات ؟ "

الأهداف الرئيسية

تمثل قيمة ترددات الراديو (RF Health) من 0 إلى 100 مقياسا بسيطا للفهم مع حالة جودة الترددات اللاسلكية (0٪ ميت و 100٪ صحيح تماما)

كل قياس مختلف للتردد اللاسلكي له درجة صحته على مقياس 0-100.  وقد يكون من الأسهل فهم مقياس 0-100، مقارنة بمدى صعوبة الفهم حيث قد يكون "تداخل قناة مشتركة محتمل في المعيار RSSI -47 مع توصيل 20 عميل"، أو مقياسا للقياس المفتوح.

تتمثل الفكرة في الترجمة إما من خلال الارتباط البسيط أو عن طريق تعيين الخوارزمية، وهي مقاييس مختلفة للتردد اللاسلكي (RF) إلى مقاييس بسيطة متعددة للقيم من 0 إلى 100.

أسوأ إختيار قياسي

يفرض التنفيذ الحالي على صحة نقطة الوصول من "المستوى الأعلى" أن تكون الأدنى بين كافة مقاييس تردد الراديو الفردية، بدلا من المتوسط. يمكن تنفيذ آليات تلخيص مختلفة استنادا إلى نوع النشر (على أساس الكثافة العالية، من المهم الاهتمام بالقناة المشتركة/الضوضاء/عدد العملاء مع التركيز على عمليات النشر عالية السرعة، ومن الأفضل التركيز على نسبة ضوضاء الإشارة المنخفضة للعملاء (SNR) ومدخل القناة المشتركة)

تلخيص البيانات

يتم تلخيص البيانات لكل نقطة وصول (AP) أو مجموعة مرنة، لكل نطاق ترددي ثم لكل عنصر تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) (بهذا الترتيب).

مستوى التلخيص الناتج عن حماية التردد اللاسلكي ليس متوسط الأجهزة الموجودة بداخله، حيث إنه يخفي العديد من السيناريوهات السيئة (0 + 100=50). يتم وضع علامة "جيد/متوسط/سيئ" على أساس النسبة المئوية للعناصر التي تستند إلى الصحة الجيدة وما إلى ذلك (إذا كان ثلث العناصر على <40٪، يتم وضع علامة "سيئ" عليه).

تمثل جودة التردد اللاسلكي مقاييس "سهلة الفهم" من 0 إلى 100، حيث تتاح البيانات الخام من خلال طريقة العرض "حالات التردد اللاسلكي"، والتي تغطي نفس مستويات التلخيص. جزء "الحماية" مخصص للمسؤول/المستخدم الشائع، وهو سريع ليتم النظر إليه وسهل الفهم وسيفيد عرض الحالة في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها/تحليل منخفض المستوى

مؤشرات صحة التردد اللاسلكي

إستخدام جار القناة المشتركة

يحصل هذا على قائمة لنقاط الوصول التي تعمل على نفس قناة نقطة الوصول الحالية، ويضع وزنا على كل واحدة، ويضيف قياسا بناء على إستخدام القناة الحالية المجاورة مقابل "المسافة" من نقطة الوصول (البيانات القريبة).  إنه يربط نقاط الوصول القريبة مقابل نشاطها الذي يؤثر على نقاط الوصول الحالية. تتم إضافة تأثير كل نقطة وصول على القناة نفسها. والهدف من ذلك هو أن نقاط الوصول (AP) الأقرب إلى نقطة الوصول الحالية (RSSI الأعلى) التي تستخدم قناة أعلى، لها تأثير أكبر على صحة التردد اللاسلكي

تداخل القناة المشتركة

يحصل هذا على قائمة نقاط الوصول القريبة على القناة الحالية، ويربط قوة التشغيل الحالية (Transmit Power Control - TPC) مقابل مسافة التردد اللاسلكي الحالية (البيانات القريبة). وهو ينشئ علاقة لنقاط الوصول القريبة مقابل طاقة التشغيل الخاصة بها على مدى التداخل الموجود لديها على قناة التشغيل الحالية لنقطة الوصول المقيمة.

الهدف هو تمثيل أن نقاط الوصول (AP) الأقرب إلى نقطة الوصول الحالية (RSSI أعلى) ذات طاقة تشغيل أعلى، لها تأثير أكبر على صحة التردد اللاسلكي، بشكل مستقل عن إستخدام TX الحالي. وهو تأثير تراكمي لجميع نقاط الوصول (AP) على نفس القناة مثل نقطة الوصول المقيمة

قناة الضجيج الجانبية

يقوم هذا المقياس بربط تأثير الضوضاء المكتشفة بقناة التشغيل الحالية، مقابل "مسافة القناة" حيث تم الكشف عن الضوضاء

ولها طريقتان تشغيليتان مختلفتان:

- في حالة بسرعة 2. 4 جيجاهرتز:

نحن بحاجة إلى تعيين تأثير خفض حسب مسافة القناة التي يرى فيها الضوضاء. نفس القناة 100٪ تأثير، القناة التالية 80، ثم 40٪، الخ..

على سبيل المثال، إذا كانت نقطة الوصول على القناة 1، فإن الضوضاء في تأثير القناة 5 يتم تخفيضها لتأثير 20٪

ثم يتم تحويل قياس التشويش إلى مقياس 0 إلى 100 (تشويش معوض). تعتبر الضوضاء الأقل من -80 ديسيبل بالميللي وات صدمات صفر، أما الضوضاء أعلى من -50 ديسيبل بالميللي وات فتمثل 100٪ من التأثير

- في حالة 5. 0:

إذا كان التشويش على قناة جانبية (نقطة الوصول موجودة على 100، التشويش موجود على 104)، نطرح 36 من مستوى طاقة التشويش المكتشف (هذا يعتمد على متوسط قناع القناة للعملية 11a. القيمة الثابتة التي تم الحصول عليها هي "تبسيط جيد بدرجة كافية"). تأخذ الأداة في الاعتبار ربط القنوات (40، 80، 160)

تشويش نفس القناة

امتداد الإجراء السابق. يتم تحويل قياس التشويش إلى مقياس من 0 إلى 100 (التشويش المعوض). تعتبر الضوضاء التي تقل عن -80 ديسيبل بالميللي وات صدمات صفر، أما الضوضاء التي تزيد عن -50 ديسيبل بالميللي وات فتمثل تأثيرا بنسبة 100٪. لم يتم إجراء أي عملية طرح "للقناة الجانبية"، لذلك فهذا يعتبر بشكل أساسي عملية تحويل مباشرة لمستوى الطاقة المستلمة للضوضاء إلى مقياس 0-100 استنادا إلى المعلمات المذكورة أعلاه

تداخل القناة المشتركة

على غرار إرتباط التشويش، لكن يتم تطبيقه على نشاط WiFi آخر على القناة. النطاق مختلف، نظرا لأنه عادة ما يمكن لنقاط الوصول أن تتعايش مع التداخل (نشاط WiFi) بشكل أفضل من التشويش العشوائي. تعتبر القيمة -50 تأثير كامل بنسبة 100٪، بينما يعتبر -90 تأثير بنسبة 0٪.  يحتوي التداخل على قيمة نسبة "الوقت" في مقاييس RM. نقوم بتحويل أي شيء أعلى من 30٪ من الوقت كتأثير كامل (100٪)،

تداخل قناة مجاورة

مشابه لعلاقة الضجيج المتبادلة. النطاق مختلف، نظرا لأنه عادة ما يمكن لنقاط الوصول أن تتعايش مع التداخل (نشاط WiFi) بشكل أفضل من تشويش عشوائي. تعتبر القيمة -50 تأثير كامل بنسبة 100٪، بينما يعتبر -90 تأثير/تداخل بنسبة 0٪ له قيمة النسبة المئوية "للوقت" في مقاييس RM. نقوم بتحويل أي شيء أعلى من 30٪ من الوقت كتأثير كامل (100٪)،

عملاء SNR المنخفض

الهدف هو تحويل العملاء المتصلين على مستويات SNR غير صحيحة (<=20dBm) إلى مقياس من 0 إلى 100.

تشير نقاط الوصول (APs) التي تحتوي باستمرار على عدد كبير من عملاء SNR المنخفضين إلى حدوث مشاكل في الراديو على نقاط الوصول (APs) القريبة (مما يتسبب في قيام نقاط الوصول بالتجوال/إستخدام هذه النقطة) أو مشكلة في التغطية (النشر غير الصحيح) أو خطأ في التجوال لدى العميل (العميل اللاصق)

لا يتم تقييمها لنقطة الوصول التي تحتوي على أقل من 5 عملاء

إستخدام الراديو

هذه ترجمة مباشرة لاستخدام الراديو. يستخدم 0 دون تأثير، 60 كتأثير كامل

لذا، نقطة الولوج عند إستخدام راديو 30٪ ستكون نسبة إستخدام راديو RF الصحي 50٪

متداخلي الهواء النظيف

الهدف هنا هو تحويل الأجهزة التي تم اكتشافها بخلاف WiFi إلى مقياس 0-100. يتحقق المقياس من دورة عمل الجهاز (تتم ترجمة 40٪ كتأثير 100٪)، مقابل القناة (تأثير 100٪ على القناة، بالإضافة إلى تقليل التأثير على سيناريوهات القناة الجانبية في 2. 4)، مقابل RSSI التي يتم قياسها للإشارة

الأسئلة المتكررة

ما الذي أحتاج لتحميله لاستخدام هذه الأداة؟

حاليا: "show run-config" من AireOS WLC

إختياري: "show tech" من AireOS. تم التخطيط لإضافة أنواع ملفات أخرى

كيف يمكنني إستخدام القائمة؟

إذا نقرت على كل من الخيارات، فإن المناظير تظهر/تخفي المقطع الخاص

هل تم تجاوز جميع عمليات التحقق/الرسائل من WLCCA؟

يتم تنفيذ جميع التحققات، باستثناء:

- عمليات تدقيق الصوت (ستتوفر قريبا)

- مقارنة التكوين بين وحدات التحكم

ما هي الاختلافات الرئيسية حول عمليات الفحص مع WLCCA؟

1. يتم الآن التحقق من أجهزة الراديو AP فقط إذا كانت موجودة على "وضع خدمة العميل"، مما يعني أن نقطة الوصول ممكنة، وأن الوضع خاص بالعملاء (وليس المراقبة أو sniffer، وما إلى ذلك) أن الراديو قيد التشغيل، وبه إعدادات طاقة وقناة صالحة. يتم تعقب إحصائيات التردد اللاسلكي فقط على هذا السيناريو

2. يتم تلخيص رسائل AP وواجهة WLC وشبكة WLAN ورسائل التنقل بواسطة المعرف، مع حساب كل رسالة للعناصر الفردية المتأثرة.

هل من الممكن تصدير المعلومات إلى CSV/XLS؟

في التطبيق الحالي، لا، هذا غير ممكن، بالرغم من أنه يمكنك نسخ النتائج ولصقها في Excel

لدي طلب خاص بتقرير الخطأ/الميزة...

جيد!، يرجى الكتابة إلى :wireless-analyzer@cisco.com

ما هي الألوان في الرسائل؟

- أحمر فاتح: مستوى الخطأ

- أصفر فاتح: مستوى التحذير

- أخضر فاتح: معلومات

هل التحققات هي نفسها الموجودة في WLCCA؟

بشكل عام، نعم.  لقد حفظنا نفس معرفات الرسائل كما في WLCCA. وقد تم تعديل بعض الرسائل أو تحسينها، على سبيل المثال، حيث تشير دائما الآن إلى رقم فتحة الراديو، وليس إلى أجهزة الراديو التي تعمل بتردد 2. 4 أو 5 جيجاهرتز، حيث أن نقاط الوصول (AP) تحتوي الآن على أجهزة متعددة النطاقات

لماذا يلخص التطبيق الرسائل الآن؟

تتمثل الفكرة في تقليل إجمالي حالة الشاشة "الحقيقية" المستخدمة في تقرير الرسالة. كانت هناك حاجة إلى ذلك للدمج السليم في عملية حالة مركز المساعدة الفنية