المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند عملية التنزيل السابقة للصورة على نقطة وصول (AP) والخطوات التي يجب مراعاتها في تجنب إطالة وقت التوقف عن العمل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالفهم الأساسي ل CAPWAP.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- AIR-AP2602I-Z-K9

- WLC5508 الصورة الأساسية 8.2.154.7 والصورة الثانوية 8.2.151.0

- C3560 يشغل 15.0(2)SE5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يصف هذا المستند سيناريو تريد فيه التحقق مما إذا كان إصدار جديد من رمز وحدة تحكم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) يعالج مشكلة متبقية في WiFi ولكن اتضح أنه ليس عليك التراجع إلى الإصدار السابق مع تقليل وقت انقطاع الخدمة فقط لتجد أن نقطة الوصول (AP) تقوم بإعادة تنزيل الصورة من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مما يؤدي إلى إطالة وقت انقطاع الخدمة غير المخطط. وهذا هو السيناريو الشائع الذي يواجهه الفنيون الذين يقومون بصيانة الشبكة اللاسلكية لكل من العملاء الداخليين والخارجيين.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

لا توجد متطلبات تكوين خاصة لهذا الإعداد طالما كانت نقطة الوصول قادرة على التسجيل إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

التحقق من الصحة

قبل التنزيل المسبق لصورة ثانوية، دعنا نفحص محتوى ذاكرة فلاش من AIR-AP2602I-Z-K9.

كما ترى، هناك صورتان موجودتان على نقطة الوصول.  أحدهما هو صورة الاسترداد التي تأتي مع نقطة الوصول من المصنع والآخر هو الصورة التي تم تنزيلها من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) التي تم تسجيلها إليها. هناك نقطة أخرى يجب أن نضعها في الاعتبار، وهي أن معظم مساحة القرص يتم إستخدامها من قبل صور الاسترداد والتنزيلات. أخيرا، من السهل القول إن هذا النظام فلاش سعة 32 ميجابايت. دعنا التحقق من هذا مرة أخرى من طريقة عرض WLC.

الآن دع الصورة المسبقة تقوم بتنزيل صورة ثانوية وتحقق من محتوى Flash مرة أخرى، كما هو موضح في الصورة.

بعد أن يتم عملية التنزيل المسبق للصورة، تظهر هذه الصورة ما ستراه بعد ذلك.

من عرض عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، يبدو أن عملية التنزيل السابقة للصورة تمت بنجاح. ومع ذلك، قبل إعادة تحميل نقطة الوصول، دعنا نفحص محتوى ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) على نقطة الوصول نفسها.

إذا ما الذي حدث هنا؟  يبدو أن الصورة الأصلية تم إستبدالها بالصورة الثانوية في Flash. السبب وراء حدوث هذا هو أن ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) لا تحتوي على مساحة كافية للاحتفاظ بكل من الصورة الأساسية والثانوية. وبالتالي، تم حذف الصورة الأساسية وتم إستبدالها بالصورة الثانوية. مع مرور الوقت، تصبح صور نقطة الوصول أكبر بميزات إضافية، مثل أن نظام فلاش 32 ميجابت لم يعد كبيرا بما يكفي لاحتواء صور نقطة وصول متعددة.

الآن، إذا كنت تريد إعادة تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) باستخدام الصورة الثانوية (لكي تكون آمنة، قم بتبديل صورة نقطة الوصول أيضا)، تظهر الصورة التي تم تنزيلها مسبقا فورا بمجرد الانضمام إلى نقطة الوصول. ومع ذلك، إذا قمت بالتراجع إلى الصورة السابقة، فإن ما ستجده هو أن نقطة الوصول لم تعد تحتوي على الصورة القديمة وبالتالي إعادة التنزيل من عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مما يؤدي إلى وقت انقطاع طويل عن الخدمة لخدمة العملاء اللاسلكيين، وهو ما يمكن أن يكون غير مرغوب فيه ما لم يتم توقعه خلال نافذة الصيانة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد تكون بعض الخيارات التي يتعين أخذها بعين الإعتبار لتقليل فترة الإنقطاع الطويلة

الخيار 1. امسح ذاكرة AP flash مع الملفات غير المرغوب فيها مثل ملفات التعطل لتحرير أكبر مساحة ممكنة باستخدام أمر AP CLI delete flash:/<filename>.

الخيار 2. إن أمكن، فاستخدم مميزات مثل ترقية نقطة الوصول FlexConnect لتقليل التأثير الناجم عن إرتباط WAN البطيء عن طريق وجود نقطة وصول أساسية واحدة بتنزيل صورة عبر شبكة WAN قبل توزيع الصورة على نقاط الوصول المتبقية بدلا من وجود صورة خاصة بتنزيل جميع نقاط الوصول عبر إرتباط WAN بطيء.  يمكن العثور على التفاصيل الكاملة على http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-0/configuration-guide/b_cg80/b_cg80_chapter_0110001.pdf.

الخيار 3. قم بوضع خادم TFTP محلي جغرافيا لنقطة الوصول لتجنب تنزيل الصورة عبر إرتباط WAN بطيء وتحميل صورة AP يدويا باستخدام أمر AP CLI debug capwap console الذي يتبعه أمر تنزيل أرشيف sw /overwrite /reload tftp://<tftp server ip address>/<AP image name>.  يسرد هذا الجدول بعض من إصدارات عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الشائعة الموصى بها من قبل TAC وصورة نقطة الوصول (AP) خفيفة الوزن المقترنة بها.

برنامج WLC

خفيف الوزن صورة نقطة الوصول

7.6.130.0

15.2(4)JB6

8.0.140.0

15.3(3)JA9

8.1.131.0

15.3(3)JBB6

8.2.151.0

15.3(3)JC5

8.3.112.0

15.3(3)JD4

إذا لم يكن أي من الخيارات حلا بديلا قابلا للتطبيق، فتأكد من السماح بوقت كاف لإنهاء التراجع أثناء إطار الصيانة.