المحتويات

الإشعارات الهامة

حلقة تنزيل IOS AP

قد لا تكشف نقاط الوصول من الموجة 2 الرادار

المقدمة

الإصدارات الموصى بها ل AireOS

AireOS 8.10

AireOS 8.9 و 8.8 و 8.7 و 8.6

AireOS 8.5

8٫5 خط رئيسي

8.5 بوصة IRCM

Mobility Express

توصيات إصدار نظام التشغيل AireOS العام

ملاحظة لبرامج CIMC على الطرازين 5520s و 8540s

ملاحظة للوصول المعرَّف بالبرامج (SDA)

معلومات ذات صلة

الإشعارات الهامة

حلقة تنزيل IOS AP

اعتبارا من 5 ديسمبر 2022، تكون نقاط وصول IOS خفيفة الوزن عرضة لأن تكون عالقة في حلقة تنزيل عند ترقية البرنامج أو خفض درجته.  راجع:

- إشعار ميداني: FN - 72524 - أثناء ترقية/خفض مستوى البرنامج، قد تظل نقاط الوصول من Cisco IOS في حالة التنزيل

- يفشل تنزيل صورة IOS AP بسبب انتهاء صلاحية شهادة توقيع الصور بعد 4 ديسمبر 2022 (CSCwd80290) قبل الترقية/الرجوع إلى إصدار أقدم.

قد لا تكشف نقاط الوصول من الموجة 2 الرادار

قد لا تتمكن سلسلة نقاط الوصول من الموجة 2 التالية (2800، 3800، 4800، 1560، 6300) من اكتشاف الرادار على قنوات DFS بسرعة 5 جيجاهرتز، وبالتالي قد تعمل بما يخالف المتطلبات التنظيمية. انظر: إشعار ميداني: FN74035 - قد لا تكتشف نقاط الوصول من Cisco الرادار على المستويات المطلوبة بعد وقت التحقق من توفر القناة - ينصح بترقية البرامج.  لمزيد من التفاصيل، راجع إصلاحات الكشف الراداري ملاحظة أدناه.

المقدمة

يساعد هذا المستند العملاء في العثور على برنامج AireOS Wireless LAN Controller (WLC) المتوفر الذي يمكن الاعتماد عليه بدرجة كبيرة. توصي Cisco بإنشاء إصدارات من نظام التشغيل AireOS من كل قطار من برامج WLC التي تم إصدارها. ويمكن تحديث هذه التوصيات على أساس أسبوعي.

ملاحظة: اعتبارا من 1 مايو 2023، انتهى نظام التشغيل AireOS من صيانة البرامج.  لن يتم توفير سوى إصلاحات الأمان/الثغرات الأمنية حتى 30 يناير 2025. وهذا يتضمن دعم البرامج لبرنامج Cisco Mobility Express (ME) لنقاط الوصول Aironet.  راجع: Cisco تعلن عن نهاية العمر الافتراضي لبرنامج Cisco Wireless Software الإصدار 8.10. سيواصل Cisco TAC توفير الدعم لنظام التشغيل AireOS الذي يعمل على وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية ROS على 8540 و 5520 و 3504 و vWLC حتى التاريخ الأخير للدعم في هذه الأنظمة الأساسية (31 يناير 2027).

الإصدارات الموصى بها ل AireOS

AireOS 8.10

توصي Cisco بنظام التشغيل AireOS 8.10.196.0 لعمليات النشر مع نقاط الوصول (AP) 802.11ac/802.11ax و 8540/5520/3504/vWLC.  8-10-196-0 تتضمن إصلاحات للمسائل الهامة التالية:

- نقاط الوصول IOS عالقة في حلقة تنزيل - راجع إشعار ميداني: FN - 72524 - أثناء ترقية/خفض البرنامج، قد تبقى نقاط الوصول Cisco IOS APs في التنزيل (ثابت في 8.10.183.0 وأعلى)

- بعض وحدات C9105/9120/9130 المصنعة اعتبارا من سبتمبر 2022 تتطلب 8.10.181.0 أو أعلى - راجع https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html.

- في حالة تشغيل نقاط الوصول من السلسلة 2800 أو 3800 أو 4800 أو 1560 أو 6300 Series APs في قنوات DFS، يجب تشغيل برنامج تم إصداره بعد يونيو 2023. راجع إشعار ميداني: FN74035 - قد لا تكتشف نقاط الوصول من Cisco الرادار على المستويات المطلوبة بعد وقت التحقق من توفر القناة - ترقية البرامج الموصى بها.  (CSCwf67316، ثابت في 8.10.190.0.)

- ملاحظة: بعد الترقية إلى البرنامج باستخدام إصلاح CSCwf67316، قد تعلق أجهزة الإرسال اللاسلكي من السلسلة 2800 و 3800 و 4800 و 1560 أو 6300 Series AP في حالة عدم قدرتها على إرسال إطارات البيانات إلى العملاء.  ويتم تناول هذا الأمر عبر CSCwh74663، والذي يتم إصلاحه في 8.10.196.0.

AireOS 8.9 و 8.8 و 8.7 و 8.6

نظام التشغيل AireOS 8.9 و 8.8 و 8.7 و 8.6 هي نهاية العمر وهي عرضة للإشعار الميداني: FN - 72524؛ الذي يمنع نقاط الوصول IOS من تنزيل البرنامج الذي تم إصداره قبل ديسمبر 2022. يجب على العملاء الترقية إلى أحدث 8.10.

AireOS 8.5

AireOS 8.5 هو نهاية العمر، ولن تصدر Cisco المزيد من الإصلاحات له.  اطلع على نشرة المنتج.  إنه آخر قطار للمنصات التالية: AP1600، AP2600، AP3500، AP3600، AP1552 (إصدار 128 ميغابايت)، AP802، WLC2504، WLC5508، WLC7510، WLC8510، WiSM2. AireOS 8.5 فرعان:

8٫5 خط رئيسي

يدعم فرع الشبكة الرئيسية 8. 5 وحدات التحكم 5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC.  وهو يدعم إمكانية التنقل بين وحدات التحكم (IRCM) بين نظام التشغيل AireOS ووحدات التحكم القديمة "New Mobility" ("Converged Access") (5760/3850/3650.)  وهو لا يدعم IRCM ب 9800 جهاز تحكم.  بالنسبة لعمليات نشر 8.5 الرئيسية، يوصي TAC ب 8.5.182.12 (8.5.182.13 ل 3504s)، والتي تحتوي على حلول للقضايا المهمة التالية:

- لن تتمكن نقاط الوصول المحملة 17.6.1 أو أعلى من الانضمام إلى أي وحدة تحكم تشغل أي نظام تشغيل AireOS تم إصداره قبل يوليو 2021. وبالنسبة للخط الرئيسي 8.5، فإن هذا ثابت في 8.5.182.0 وما فوق.  راجع CSCvx98176 .

- CSCvz84912، أي يستطيع سببت كثير reload غير متوقع، في أي نشر حيث ال WLC يتلقى حركية نظير (ثابت في 8.5.182.11 وأعلى).

- إشعار ميداني: FN - 72524 (CSCwd80290)، الذي يمنع نقاط الوصول (APs) إلى IOS من تنزيل البرنامج (ثابت في 8.5.182.11 وأعلى).

- في حالة تشغيل نقاط الوصول من السلسلة 2800 أو 3800 أو 4800 أو 1560 أو 6300 Series APs في قنوات DFS، يجب تشغيل برنامج تم إصداره بعد يونيو 2023. راجع إشعار ميداني: FN74035 - قد لا تكتشف نقاط الوصول من Cisco الرادار على المستويات المطلوبة بعد وقت التحقق من توفر القناة - ترقية البرامج الموصى بها.  (CSCwf67316، ثابت في 8.5.182.11 وأعلى).

- ملاحظة: بعد الترقية إلى البرنامج باستخدام إصلاح CSCwf67316، قد تعلق أجهزة الإرسال اللاسلكي من السلسلة 2800 و 3800 و 4800 و 1560 أو 6300 Series AP في حالة عدم قدرتها على إرسال إطارات البيانات إلى العملاء.  ويتم تناول هذا الأمر عبر CSCwh74663، والذي يتم إصلاحه في 8.5.182.12.

8.5 بوصة IRCM

يدعم فرع 8.5 IRCM وحدات التحكم 5508/8510/5520/8540/3504 فقط.  وهي تدعم إدارة المعلومات الإدارية المتكامل بين وحدات التحكم AireOS و 9800؛ ولا تدعم إدارة المعلومات الإدارية المتكامل باستخدام وحدات التحكم القديمة "New Mobility" ("Converged Access Access").  بالنسبة لعمليات نشر 8.5 IRCM، توصي Cisco 8.5.182.109 (8.5.182.111 ل 3504s)، والتي تحتوي على حلول للمشاكل المهمة التالية:

- لن تتمكن نقاط الوصول التي تم تحميل 17.6.1 أو أكثر من ذلك من الانضمام إلى أي وحدة تحكم تقوم بتشغيل أي نظام تشغيل AireOS تم إصداره قبل يوليو 2021. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع CSCvx98176.

- قد تكون نقاط الوصول (AP) إلى IOS غير قادرة على تنزيل أي برنامج تم إصداره قبل ديسمبر 2022. راجع إشعار ميداني: FN - 72524 (CSCwd80290).

- في حالة تشغيل نقاط الوصول من السلسلة 2800 أو 3800 أو 4800 أو 1560 أو 6300 Series APs في قنوات DFS، يجب تشغيل برنامج تم إصداره بعد يونيو 2023. راجع إشعار ميداني: FN74035 - قد لا تكتشف نقاط الوصول من Cisco الرادار على المستويات المطلوبة بعد وقت التحقق من توفر القناة - ترقية البرامج الموصى بها.  (CSCwf67316، ثابت في 8.5.182.108 وما فوق).

- ملاحظة: بعد الترقية إلى البرنامج باستخدام إصلاح CSCwf67316، قد تعلق أجهزة الإرسال اللاسلكي من السلسلة 2800 و 3800 و 4800 و 1560 أو 6300 Series AP في حالة عدم قدرتها على إرسال إطارات البيانات إلى العملاء.  ويتم تناول هذا الأمر عبر CSCwh74663، والذي يتم إصلاحه في 8.5.182.109.

Mobility Express

بالنسبة لعمليات النشر Mobility Express، يوصي TAC باستخدام أحدث إصدار 8.10.

توصيات إصدار نظام التشغيل AireOS العام

للحصول على توصيات إصدار نظام التشغيل AireOS العام، راجع:

- إرشادات لنشرة ترحيل إصدار البرنامج اللاسلكي من Cisco

- أبحاث البرامج

ملاحظة لبرامج CIMC على الطرازين 5520s و 8540s

جديد: يجب أن تحتوي وحدات التحكم 5520 و 8540 على CIMC 4.1(2k) المثبتة، لتجنب مشاكل FlexFlash التي تتسبب في فقدان وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) لشهاداتها.  راجع مصفوفة ترقية Cisco UCX Rack Server، للحصول على تعليمات حول الترقية من إصدار CIMC الحالي إلى 4.1(2k).  (بالنسبة لعام 5520، أدخل "C220 M4" كالنظام الأساسي؛ ولعام 8540، أدخل "C240 M4".)

ملاحظة للوصول المعرَّف بالبرامج (SDA)

ارجع دائمًا إلى مصفوفة توافق SDA للحصول على توصيات مجموعة الرموز التي تعمل بشكل أفضل مع SDA. إنه يسرد مجموعات محددة من الرمز في مركز Cisco DNA Center ومحرك خدمة الهوية (ISE) والمبدلات وأجهزة التوجيه ورموز وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية التي تم اختبارها بواسطة فريق اختبار حلول SDA في Cisco.

معلومات ذات صلة

- بالنسبة لوحدة التحكم اللاسلكية التي تشغل نظام IOS XE، راجع إصدارات Cisco IOS XE الموصى بها لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية Catalyst 9800

- إستخدام مؤشر ترابط مناقشة AireOS الموصى به في مجتمع دعم Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- مصفوفة توافق Cisco Wireless Solutions Software (برنامج الحلول اللاسلكية من Cisco) للحصول على معلومات حول الإصدارات التي تدعم أنظمة الأجهزة الأساسية